الأهداف

تعرض صفحة الإحصائيات اللاسلكية إجمالي جميع البيانات المرسلة والمستلمة على جميع الشبكات اللاسلكية. يمكن أن تكون هذه المعلومات مفيدة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها ومعرفة الخطأ الذي حدث، وعلى أية شبكة.

يشرح هذا المستند كيفية عرض صفحة الإحصائيات اللاسلكية على RV110W.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- الطراز RV110W

إحصائيات لاسلكية

الخطوة 1. في أداة التكوين المساعدة المستندة إلى الويب، أختر الحالة > إحصائيات لاسلكية. تظهر صفحة الإحصائيات اللاسلكية.

الخطوة 2. في القائمة المنسدلة تحديث المعدل، أختر المدة التي تريد أن ينتظرها الجهاز قبل تحديث إحصائيات المنفذ.

الخطوة 3. حدد مربع إظهار بيانات إحصائية مبسطة لإظهار البيانات في تسميات مبسطة. مثال: كيلو بايت بدلا من وحدات البايت.

الخطوة 4. يتم عرض البيانات في جدول الإحصائيات اللاسلكية.

- اسم SSID — اسم الشبكة اللاسلكية.

- الحزمة — عدد الحزم اللاسلكية المرسلة والمستلمة.

- بايت — عدد وحدات البايت المرسلة والمستلمة.

- خطأ — عدد أخطاء الحزم المرسلة والمستلمة.

- تم الإسقاط — عدد الحزم المرسلة والمستلمة التي تم إسقاطها.

- البث المتعدد — عدد حزم البث المتعدد التي تم إرسالها.

- إصطدام — الرقم من إشارة إصطدام على هذا ميناء.

الخطوة 5. انقر زر مسح التعداد لمسح كل الإحصائيات المسجلة.

الخطوة 6. طقطقة حفظ.