الهدف

النطاق الترددي هو معدل نقل البيانات عبر الوقت. للتأكد من أن RV110W يعمل بسرعة، فمن المهم تكوين إعدادات النطاق الترددي.

يوضح هذا المقال للمستخدم كيفية إدارة إعدادات النطاق الترددي على RV110W.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- الطراز RV110W

خطوات إجرائية

الخطوة 1. أستخدم أداة التكوين المساعدة المستندة إلى الويب لاختيار جودة الخدمة > إدارة النطاق الترددي. يتم فتح صفحة إدارة النطاق الترددي.

الخطوة 2. إلى يمين إدارة النطاق الترددي، حدد مربع التمكين للسماح بالتغييرات في إعدادات النطاق الترددي.

الخطوة 3. في عمود الخادم (Kbit/sec)، أدخل معدل إرسال الموجه للبيانات عند ذلك.

الخطوة 4. في عمود الإتجاه الهابط (Kbit/Sec)، أدخل معدل تلقي الموجه للبيانات.

الخطوة 5. انقر فوق حفظ لحفظ التغييرات أو إلغاء الأمر لتجاهلها.

إضافة أولوية الخدمة أو تحريرها

الخطوة 1. انقر فوق إضافة صف لإضافة أولوية خدمة جديدة، أو حدد خانة الاختيار الموجودة في أقصى اليسار لأولوية الخدمة وانقر فوق تحرير لتحرير أولوية الخدمة هذه.

الخطوة 2. حدد مربع التمكين لتمكين أولوية الخدمة.

الخطوة 3. من القائمة المنسدلة "خدمة"، أختر خدمة لتحديد أولوياتها.

ملاحظة: انقر فوق إدارة الخدمة لإضافة خدمة أو تحريرها أو حذفها.

الخطوة 4. من القائمة المنسدلة Direction ، أختر ما إذا كانت الخدمة ترسل أو تستلم بيانات.

الخطوة 5. من القائمة المنسدلة "أولوية"، أختر مستوى أولوية للخدمة.

الخطوة 6. انقر فوق حفظ لحفظ التغييرات أو إلغاء الأمر لتجاهلها.

حذف أولوية الخدمة

الخطوة 1. حدد خانة الاختيار الموجودة في أقصى اليسار لأولوية الخدمة.

الخطوة 2. انقر فوق حذف لإزالة أولوية خدمة.

الخطوة 3. انقر فوق حفظ لحفظ التغييرات أو إلغاء الأمر لتجاهلها.