الأهداف

تظهر صفحة إحصائيات المنافذ مجموعة كبيرة من معلومات المنافذ المهمة التي يمكن أن تكون مفيدة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لمعرفة ما حدث بشكل خاطئ وأين. كما تكون صفحة إحصائيات المنافذ مفيدة لجمع البيانات ورؤية المنافذ التي يتم إستخدامها بشكل أكثر وأقل.

يشرح هذا المستند كيفية عرض إحصائيات المنفذ على RV110W.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- الطراز RV110W

إحصائيات المنفذ

الخطوة 1. في أداة تكوين الويب أختر الحالة > إحصائيات المنفذ.

الخطوة 2. في القائمة المنسدلة تحديث المعدل، أختر المدة التي تريد أن ينتظرها الجهاز قبل تحديث إحصائيات المنفذ.

الخطوة 3. حدد خانة الاختيار إظهار البيانات الإحصائية المبسطة لإظهار البيانات ك kB بدلا من وحدات البايت.

ملاحظة: يتم عرض البيانات في جدول إحصائيات المنافذ.

- الواجهة — اسم الواجهة.

- الحزمة — عدد الحزم المرسلة والمستلمة.

- بايت — عدد وحدات البايت المرسلة والمستلمة.

- خطأ — عدد أخطاء الحزم المرسلة والمستلمة.

- تم الإسقاط — عدد الحزم المرسلة والمستلمة التي تم إسقاطها.

- البث المتعدد — عدد حزم البث المتعدد التي تم إرسالها.

- إصطدام — الرقم من إشارة إصطدام على هذا ميناء.

الخطوة 4. (إختياري) انقر فوق الزر مسح التعداد لمسح جميع الإحصائيات المسجلة.

الخطوة 5. طقطقة حفظ.