الهدف

تحدد إعدادات السجل قواعد التسجيل وجهات الإخراج لرسائل الخطأ ورسائل انتهاك التخويل وبيانات التتبع حيث يتم تسجيل أحداث مختلفة على الشبكة. يمكن لإعدادات السجل أيضا تحديد رسائل النظام التي تم تسجيلها استنادا إلى التسهيلات التي قامت بإنشاء الرسالة ومستوى خطورتها.

الهدف من هذا المستند هو شرح كيفية تكوين إعدادات السجل على RV110W.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- الطراز RV110W

إصدار البرامج

- v1.2.0.10

تكوين إعدادات السجل على RV110W

الخطوة 1. في أداة تكوين جدار الحماية، أختر إدارة > تسجيل > إعدادات السجل. يفتح نافذة إعدادات السجل.

الخطوة 2. في حقل وضع السجل، حدد خانة الاختيار تمكين لبدء إجراء المزيد من التغييرات.

الخطوة 3. حدد خانات الاختيار المناسبة في خطورة السجل لحقل السجل المحلي والبريد الإلكتروني أدناه. يتم تحديد الخيارات كما يلي ومسرودة بترتيب من الأعلى إلى الأدنى أولوية.

- حالة الطوارئ — يتم تسجيل رسالة سجل الطوارئ إذا كان الجهاز معطلا أو غير قابل للاستخدام. يتم بث الرسالة عادة إلى كافة العمليات.

- تنبيه — يتم تسجيل رسالة سجل التنبيه إذا كان هناك عطل خطير في الجهاز، مثل الحالة التي تتوقف فيها جميع ميزات الجهاز عن العمل.

- هام — يتم تسجيل رسالة سجل هام إذا كان هناك عطل خطير في الجهاز، مثل أن منفذين لا يعملان بشكل صحيح بينما المنافذ المتبقية تعمل بشكل جيد.

- خطأ — يتم تسجيل رسالة سجل خطأ جهاز إذا كان هناك خطأ داخل جهاز، مثل وجود منفذ واحد غير متصل.

- تحذير — يتم تسجيل رسالة سجل التحذير إذا كان الجهاز يعمل بشكل صحيح، ولكن تحدث مشكلة تشغيل.

- إعلام — يتم تسجيل رسالة سجل إعلام إذا كان الجهاز يعمل بشكل صحيح، ولكن يحدث إشعار نظام.

- معلومات — يتم تسجيل رسالة إعلامية على جهاز إذا كان هناك شرط ليس حالة خطأ ولكنه قد يتطلب الانتباه أو معالجة خاصة.

- تصحيح الأخطاء — يوفر جميع رسائل تصحيح الأخطاء التفصيلية.

ملاحظة: يؤدي تحديد خيارات خطورة السجل الموضوعة في مستويات أولوية أقل إلى تضمين أي خيارات خطورة السجل وفحصها تلقائيا باستخدام مستويات أولوية أعلى. على سبيل المثال، يتضمن إختيار سجلات "الخطأ" تلقائيا سجلات الطوارئ والتنبيه والحزم بالإضافة إلى سجلات الأخطاء.

الخطوة 4. في جدول خادم السجل البعيد، انقر فوق إضافة صف.

يظهر صف جديد مع الحقول والخيارات الجديدة المتوفرة.

الخطوة 5. تحت عمود خادم السجل البعيد، أدخل عنوان IP الخاص بخادم السجل الذي سيقوم بتجميع السجلات في حقل الصف.

الخطوة 6. تحت عمود خطورة السجل، تحقق من خطورة السجلات المطلوبة لخادم السجل عن بعد المتوافق.

الخطوة 7. تحت عمود التمكين، حدد خانة الاختيار لتمكين إعدادات التسجيل لخادم السجل البعيد المتوافق.

الخطوة 8. لتحرير المعلومات الخاصة بخادم سجل بعيد معين، حدد الإدخال من خلال تحديد خانة الاختيار المقابلة له وانقر فوق زر تحرير.

الخطوة 9. طقطقة حفظ in order to أنقذت إعداداتك.