الهدف

يوجه الإصدار 4 من بروتوكول الإنترنت (IPv4) معظم حركة مرور الإنترنت حاليا، ولكن بروتوكول الإنترنت الإصدار 6 (IPv6) هو أيضا إختيار شائع. يحتوي IPv4 على عدد محدود من عناوين IP للأجهزة والشبكات التي سيتم إستخدامها. لمعالجة هذه المشكلة، يحتوي IPv6 على المزيد من عناوين IP. عندما يحتاج موقع أو مستخدم إلى إرسال حزم IPv6 عبر شبكة IPv4، يكون من 6 إلى 4 مفيدا. لا يقوم 6to4 بإرسال حزم IPv6 إلى مصادر IPv4. إنه يستخدم IPv4 فقط للنقل. على RV110W، يمكن للمستخدم تعيين شبكة المنطقة المحلية (LAN) وشبكة المنطقة الواسعة (WAN) على IPv4 أو IPv6. يشرح هذا المقال كيفية تكوين وضع IP على RV110W.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- الطراز RV110W

خطوات إجرائية

الخطوة 1. أستخدم الأداة المساعدة لتكوين الويب لاختيار الشبكة > وضع IP.

الخطوة 2. من القائمة المنسدلة وضع IP، أختر إعداد شبكة LAN وشبكة WAN.

- LAN:IPv4، WAN:IPv4 — يطبق هذا الخيار IPv4 على كل من الشبكة المحلية (LAN) وشبكة WAN.

- LAN:IPv6، WAN:IPv4 — يطبق هذا الخيار IPv6 على الشبكة المحلية و IPv4 إلى شبكة WAN.

- LAN:IPv6، WAN:IPv6 — يطبق هذا الخيار IPv6 على كل من الشبكة المحلية (LAN) وشبكة WAN.

- الشبكة المحلية (LAN):IPv4+IPv6، WAN:IPv4 — يطبق هذا الخيار IPv4 و IPv6 على الشبكة المحلية و IPv6 إلى شبكة WAN.

- الشبكة المحلية (LAN):IPv4+IPv6، WAN:IPv4+IPv6 — يطبق هذا الخيار كلا من IPv4 و IPv6 على الشبكة المحلية (LAN) وشبكة WAN

الخطوة 3. انقر فوق حفظ لحفظ التغييرات أو إلغاء الأمر لتجاهلها.

إدخال DNS الثابت من 6to4

الخطوة 1. انقر فوق إظهار إدخال DNS الثابت من 6to4 لإظهار حقول إدخال DNS الثابتة من 6to4.

الخطوة 2. في حقل المجال 01، أدخل مجالا وأدخل عنوان IP للمجال الذي سيتم تعيينه في حقل IP 01. كرر هذه الخطوة في حقول المتابعة إذا كنت ترغب.

الخطوة 3. انقر فوق حفظ لحفظ التغييرات أو إلغاء الأمر لتجاهلها.