الهدف

يتم إستخدام نقطة كود الخدمات المميزة (DSCP) لتحديد أولويات حركة مرور البيانات عبر رأس IP الخاص بالإطار. Differentiated Services (الخدمات المميزة) هي نموذج خدمة متعدد يمكنه تلبية متطلبات جودة الخدمة المختلفة. هنا، تحاول الشبكة تقديم نوع معين من الخدمة استنادا إلى جودة الخدمة المحددة بواسطة كل حزمة. يمكن أن تحدث هذه المواصفات بطرق مختلفة، على سبيل المثال، باستخدام إعداد DSCP 6-بت في حزم IP أو عناوين المصدر والوجهة. تستخدم الشبكة مواصفات جودة الخدمة لتصنيف حركة مرور البيانات وتمييزها وشكلها والتحكم فيها، ولإجراء قوائم الانتظار الذكية. كما يتم إستخدامه للعديد من التطبيقات الحيوية للمهام ولتوفير جودة الخدمة الشاملة. وعادة ما تكون الخدمات المميزة مناسبة للتدفقات الكلية لأنها تقوم بتنفيذ مستوى خشن نسبيا من تصنيف حركة المرور. أستخدم بروتوكول DSCP حتى يمكن للموجه إستخدام وحدات بت الأولوية في نظام Type ofS الثماني لتحديد أولوية حركة مرور البيانات عبر جودة الخدمة في الطبقة 3.

يشرح هذا المستند تكوين إعدادات DSCP على تخطيط جودة الخدمة في جدار حماية VPN RV110W Wireless-N.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- الطراز RV110W

تكوين قيمة DSCP لتعيين قائمة انتظار إعادة توجيه حركة مرور البيانات

الخطوة 1. أستخدم الأداة المساعدة لتكوين جدار الحماية لاختيار جودة الخدمة > إعدادات DSCP. يتم فتح صفحة إعدادات DSCP.

ملاحظة: انقر فوق صفحة الإعدادات المستندة إلى المنافذ لجودة الخدمة وتأكد من تحديد وضع الثقة ك DSCP لمتابعة المزيد. راجع المقالة، قم بتكوين الإعدادات المستندة إلى منافذ جودة الخدمة على RV110W و RV120W و RV220W للحصول على مزيد من التفاصيل.

الخطوة 2. أختر ما إذا كنت تريد سرد قيم RFC فقط أو سرد جميع قيم DSCP في جدول إعدادات DSCP بالنقر فوق الزر التبادلي. في هذه المقالة، يتم النقر فوق توسيع لعرض كافة قيم DSCP لعرض جميع قيم DSCP.

الخطوة 3. لكل قيمة DSCP في جدول إعدادات DSCP، أختر مستوى أولوية من القائمة المنسدلة قائمة الانتظار. يقوم هذا بتعيين قيمة DSCP إلى قائمة انتظار جودة الخدمة المحددة.

بشكل عام هناك 4 قيم متوفرة لتعيين الأولوية. يتم تحديد القيم الافتراضية للأرقام العشرية الخاصة بقائمة الانتظار مع.r.t أدناه:

- 0-15 — قيمة DSCP الافتراضية هي 1. هذه القيمة هي أدنى أولوية.

- 16-23 — قيمة DSCP الافتراضية هي 2.

- 24-39 و 48-63 — قيمة DSCP الافتراضية هي 3.

- 40-47 — قيمة DSCP الافتراضية هي 4. هذه القيمة هي أعلى أولوية.

الخطوة 4. انقر فوق حفظ لتطبيق التغييرات أو انقر فوق إستعادة الافتراضي للعودة إلى القيم القديمة.