الأهداف

تسرد صفحة قواعد إعادة توجيه نطاق المنفذ جميع قواعد إعادة توجيه المنفذ المتاحة للجهاز، وتسمح بتكوين قواعد إعادة توجيه المنفذ.

الهدف من هذا المستند هو شرح كيفية تكوين إعادة توجيه نطاق المنفذ على RV110W.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- الطراز RV110W

إعادة توجيه نطاق المنفذ

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر جدار الحماية > إعادة توجيه نطاق المنفذ. تظهر صفحة إعادة توجيه نطاق المنفذ:

الخطوة 2. في حقل التطبيق، أدخل اسم التطبيق الذي سيتم تطبيق إعادة توجيه المنفذ عليه.

الخطوة 3. في حقل البدء، أدخل رقم المنفذ الذي يبدأ نطاق المنافذ الذي سيتم إعادة توجيهه للتطبيق.

الخطوة 4. في حقل النهاية ، أدخل رقم المنفذ الذي ينهي نطاق المنافذ التي سيتم إعادة توجيهها للتطبيق.

الخطوة 5. من القائمة المنسدلة البروتوكول، أختر البروتوكول المستخدم من قبل نطاق المنفذ.

- TCP — بروتوكول النقل الآمن، ولكن أبطأ UDP.

- UDP — بروتوكول النقل الذي يكون أسرع من TCP، ولكنه أقل أمانا.

- TCP و UDP — إما أن يكون بروتوكول النقل مقبولا.

الخطوة 6. في حقل عنوان IP، أدخل عنوان IP للمضيف على جانب الشبكة المحلية (LAN) الذي سيتم إعادة توجيه حركة مرور IP المحددة إليه.

الخطوة 7. حدد مربع تمكين لتمكين هذه القاعدة.

الخطوة 8. طقطقة حفظ.