الهدف

تتيح إعدادات الوقت للمستخدم تغيير الوقت تلقائيا أو يدويا على الموجه وحساب وقت التوفير الصيفي (DTS).  الهدف من هذه المقالة هو شرح كيفية تكوين إعدادات الوقت على RV110W.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· الطراز RV110W

خطوات إجرائية

الخطوة 1. أستخدم الأداة المساعدة لتكوين الويب لاختيار إدارة > إعدادات الوقت. يتم فتح صفحة إعدادات الوقت:

الخطوة 2. حدد منطقة زمنية من القائمة المنسدلة في حقل المنطقة الزمنية.

لتعيين الوقت تلقائيا

تتيح هذه الميزة للمستخدم إمكانية ضبط الوقت تلقائيا باستخدام خيار التوقيت الصيفي.

الخطوة 1. انقر فوق زر الاختيار التلقائي في حقل تعيين التاريخ والوقت.

الخطوة 2. حدد خانة الاختيار لتمكين DTS في حقل ضبط التوقيت الصيفي.

الخطوة 3. انقر زر الاختيار لخيار DTS المرغوب. الخيارات هي كما يلي:

- حسب التاريخ — يضبط DTS ليتم حدوثه بين تاريخين محددين.

- recurring — يحدد DTS أن يقع بين يومين من شهرين مختلفين (أي الأحد الأول من مارس).

ملاحظة: إذا أخترت زر تكرار الخيار، تخطي إلى الخطوة 5.

الخطوة 4. إذا أخترت زر حسب التاريخ التبادلي، قم بتعيين تاريخ ووقت البدء المرغوب في حقول الشهر، اليوم، والوقت في الصف من. ثم قم بتعيين تاريخ ووقت الانتهاء في حقول الشهر والنهار والوقت في الصف إلى.

الخطوة 5. إذا أخترت زر تكرار الخيار، قم بتعيين يوم ووقت البدء المرغوبا فيهما في حقول الشهر، الأسبوع، اليوم، والوقت في الصف من. ثم قم بتعيين يوم ووقت الانتهاء في حقول الشهر والأسبوع والنهار والوقت في الصف إلى.

الخطوة 6. حدد عدد الدقائق التي يجب أن تقوم DTS بموازنة الوقت الحالي من القائمة المنسدلة في حقل إزاحة حفظ ضوء النهار.

الخطوة 7. انقر فوق زر الاختيار للخيار المرغوب في حقل خادم NTP. الخيارات هي كما يلي:

- أستخدم الافتراضي — أستخدم خادم بروتوكول وقت الشبكة الافتراضي لتعيين الساعة.

- خادم NTP المعرف من قبل المستخدم — أدخل خادم بروتوكول وقت الشبكة يدويا.

ملاحظة: إذا قمت بالنقر فوق زر راديو خادم NTP المعرف من قبل المستخدم، فأدخل عنوان IP أو إثنين أو اسم موقع ويب في الحقل 1 والحقلين الخاصين بالخوادم لتعيين الساعة.

الخطوة 8. انقر فوق حفظ لحفظ التغييرات أو إلغاء الأمر لتجاهلها.

لتعيين الوقت يدويا

تتيح هذه الميزة للمستخدم تعيين الوقت يدويا.

الخطوة 1. انقر فوق زر الاختيار اليدوي في حقل تعيين التاريخ والوقت.

الخطوة 2. حدد التاريخ والوقت المطلوبين في حقلي السنة والشهر واليوم والوقت في صف إدخال التاريخ والوقت.

الخطوة 3. انقر فوق حفظ لحفظ التغييرات أو إلغاء الأمر لتجاهلها.