الهدف

تتيح لك إعادة توجيه المنفذ تعيين المنافذ الخارجية على موجه إلى المنافذ الداخلية على الأجهزة في الشبكة المحلية. وهذا يتيح للخدمات الموجودة داخل الشبكة الداخلية أن تصبح مرئية للمستخدمين على الشبكة الخارجية. بالنسبة لأجهزة البوابة، تتيح إعادة توجيه المنفذ أيضا للبوابات التي تم تمكين NAT لها ترجمة حركة مرور البيانات المرتبطة بأجهزة معينة داخل الشبكة الداخلية.

الهدف من هذا المستند هو شرح كيفية تكوين إعادة توجيه المنفذ الواحد على RV110W.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· الطراز RV110W

إعادة توجيه المنفذ الواحد

الخطوة 1. في أداة تكوين الويب أختر جدار الحماية > إعادة توجيه المنفذ الواحد. تظهر صفحة إعادة توجيه المنفذ الواحد.

الخطوة 2. في حقل التطبيق، أدخل اسم البروتوكول أو الخدمة التي تريد تكوين إعادة توجيه المنفذ لها.

الخطوة 3. في حقل المنفذ الخارجي، أدخل رقم المنفذ الذي يؤدي إلى تشغيل هذه القاعدة عند إجراء طلب اتصال من الشبكة الخارجية.

الخطوة 4. دخلت في الداخلي ميناء مجال، الرقم أيسر يستعمل بالأداة على الشبكة داخلي أن يستجيب إلى الطلب هو يستلم.

الخطوة 5. من القائمة المنسدلة للبروتوكول، أختر بروتوكول نقل:

· بروتوكول TCP — بروتوكول النقل الآمن، ولكنه أبطأ من UDP.

· UDP — بروتوكول النقل الذي يكون أسرع من TCP، ولكنه أقل أمانا.

· TCP&UDP — إما أن يكون بروتوكول النقل مقبولا.

الخطوة 6. في حقل عنوان IP، أدخل عنوان IP للمضيف على الشبكة الداخلية التي سيتم إعادة توجيه حركة مرور IP المحددة إليها.

الخطوة 7. حدد خانة الاختيار تمكين لتمكين القاعدة.

الخطوة 8. طقطقة حفظ.