الأهداف

يمكن إنشاء جدول لجدار الحماية لتطبيق جدار الحماية خلال أيام وأوقات معينة.

الهدف من هذا المستند هو توضيح كيفية إضافة جدول لجدار الحماية على الطراز RV110W.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· الطراز RV110W

جدول جدار الحماية

الخطوة 1. في واجهة المستخدم الرسومية (GUI)، أختر جدار الحماية > إدارة الجدولة. تظهر صفحة إدارة الجدول:

الخطوة 2. انقر فوق إضافة صف لإضافة جدول جديد، يفتح نافذة إضافة/تحرير الجداول:

الخطوة 3. أدخل اسما للجدول في حقل الاسم.

الخطوة 4. أختر الأيام التي تريد تطبيق الجدول الجديد فيها.

· طيلة الأيام - سيتم تطبيق الجدول الزمني كل يوم.

· أيام محددة — لن يتم تطبيق الجدول الزمني إلا على الأيام المحددة أدناه.

الخطوة 5. أختر الأوقات التي تريد تطبيق الجدول الجديد فيها.

· في جميع الأوقات — سيتم تطبيق الجدول طوال اليوم.

· أوقات محددة — لن يتم تطبيق الجدول إلا على الأوقات المحددة أدناه في القوائم المنسدلة وقت البدء ووقت الانتهاء.

الخطوة 6. طقطقة حفظ.