الأهداف

يمكن تكوين كل منفذ على الجهاز لإعدادات شبكة QoS المحلية باستخدام مستويات أولوية مختلفة لحركة مرور الشبكة.

يشرح هذا المستند كيفية تكوين الإعدادات المستندة إلى منافذ QoS على كل من RV110W و RV120W و RV220W.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· الطراز RV110W

· الطراز RV120W

· الطراز RV220W

الإعدادات المستندة إلى منفذ جودة الخدمة

الخطوة 1. في واجهة المستخدم الرسومية أخترت QoS > QoS baser عملية إعداد.

الخطوة 2.لكل منفذ أختر خيارا من القائمة المنسدلة "وضع الثقة".

· منفذ — يعمل على تمكين جودة الخدمة (QoS) المستندة إلى المنافذ. هذا يسمح حركة مرور أولوية لميناء خاص.

· بروتوكول DSCP — نقطة كود الخدمات المميزة (DSCP). وهذا يعطي الأولوية لحركة مرور البيانات عبر تعيين قائمة انتظار DSCP المستندة إلى شبكة LAN في صفحة إعدادات DSCP.

· فئة الخدمة (CoS).

الخطوة 3. لكل منفذ أختر مستوى أولوية لحركة المرور الصادرة من قائمة انتظار إعادة توجيه حركة المرور الافتراضية الخاصة بالقائمة المنسدلة الأجهزة غير الموثوق بها.

الخطوة 4. طقطقة حفظ.