الأهداف

يراقب انعكاس المنفذ حركة مرور الشبكة بإرسال نسخ من كل الحزم الواردة والصادرة من منفذ واحد إلى منفذ مراقبة.

الهدف من هذا المستند هو توضيح كيفية عكس المنافذ على الطراز RV110W.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· الطراز RV110W

النسخ المتطابق للمنافذ

الخطوة 1. في واجهة المستخدم الرسومية أخترت إدارة > تشخيصات > انعكاس أيسر.

الخطوة 2. حدد خانات الاختيار الخاصة بالمنافذ التي سيتم نسخها نسخا طبق الأصل من عمود مصدر النسخة المطابقة لجدول تكوين النسخ المتطابق.

الخطوة 3. أختر المنفذ الذي سيكون النسخة المطابقة من القائمة المنسدلة منفذ المرآة، .

الخطوة 4. طقطقة حفظ.