الهدف

يوفر عنونة IP الثابتة عنوان IP ثابتا إلى الجهاز. يوفر ذلك إمكانية اتصال أكثر سهولة داخل الشبكة، ولكنه يخلق أيضا مخاطر أمنية.

الهدف من هذا وثيقة أن يبدي أنت كيف أن يشكل ساكن إستاتيكي ip wan عملية إعداد على ال RV110W.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· الطراز RV110W

تكوين IP الثابت

الخطوة 1. في أداة تكوين الويب المساعدة، أختر شبكة > WAN.

الخطوة 2. من القائمة المنسدلة نوع اتصال الإنترنت ضمن حقل نوع اتصال الإنترنت، أختر IP ثابت.

الخطوة 3. دخلت في الإنترنت عنوان مجال، العنوان من ال WAN ميناء.

الخطوة 4. في حقل قناع الشبكة الفرعية، أدخل قناع الشبكة الفرعية لمنفذ WAN

الخطوة 5. دخلت في التقصير مدخل مجال، العنوان من التقصير مدخل.

الخطوة 6. في حقل DNS 1 الثابت، أدخل عنوان IP الخاص بخادم DNS الأساسي.

الخطوة 7. في حقل DNS 2 الثابت، أدخل عنوان IP الخاص بخادم DNS الثانوي.

الخطوة 8. (إختياري) أدخل اسم المضيف ل RV110W في حقل اسم المضيف.

ملاحظة: إذا لم تكن ترغب في تكوين أي من الإعدادات الاختيارية، فقم بالتخطي إلى الخطوة 11.

الخطوة 9. أدخل اسم مجال شبكتك في حقل اسم المجال.

الخطوة 10. انقر فوق تلقائي لضبط حجم وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) لتضبط الحجم تلقائيا، أو انقر فوق يدوي لتحديد حجم وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) داخل حقل وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU).

الخطوة 11. إذا قمت بالنقر فوق يدوي، فأدخل حجم وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) في حقل الحجم.

الخطوة 12. انقر فوق حفظ لحفظ تغييرات التكوين، أو انقر فوق إلغاء الأمر لتجاهل التغييرات.