الهدف

إذا كان الموجه متصلا بأكثر من شبكة، أو كان هناك العديد من الموجهات مثبتة على الشبكة الخاصة بك، فقد يكون من الضروري إعداد المسارات الثابتة. تحدد وظيفة التوجيه الثابتة المسار الذي تتبعه البيانات عبر شبكتك قبل وبعد مرورها عبر الموجه. أنت يستطيع استعملت تحشد ساكن إستاتيكي أن يسمح مختلف ip domain مستعمل أن ينفذ الإنترنت من خلال المسحاج تخديد.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· الطراز RV082

· الطراز RV042

تكوين توجيه ساكن إستاتيكي ل IPv6

ملاحظة: التوجيه الثابت ميزة متقدمة. قم بإنشاء هذه المسارات بعناية.

الخطوة 1. أستخدم الأداة المساعدة لتكوين الموجه لاختيار الإعداد > التوجيه المتقدم > IPv6. تظهر صفحة التوجيه المتقدم.

الخطوة 2. في قسم التوجيه الثابت، قم بإضافة أو تحرير مدخلات حسب الحاجة.

ملاحظة: تذكر أن الإعدادات لا يتم حفظها حتى تنقر زر حفظ.

الخطوة 3. دخلت في الغاية ip مجال، الشبكة عنوان من البعيد lan قطعة.

الخطوة 4. في حقل طول البادئة، أدخل طول بادئة IPv6 المناسب.

الخطوة 5. في حقل العبارة الافتراضية، أدخل عنوان IP الخاص بالموجه للشبكة، والذي يتم إنشاء هذا المسار الثابت له. على سبيل المثال، إذا كانت هذه الشبكة متصلة بمنفذ LAN الخاص بالموجه المحلي من خلال موجه آخر، فاستخدم عنوان WAN IP الخاص بذلك الموجه.

الخطوة 6. في حقل عدد الخطوات، أدخل القيمة المناسبة (الحد الأقصى هو 15). وهذا يشير إلى عدد العقد التي تمر بها حزمة البيانات قبل الوصول إلى الوجهة الخاصة بها. العقدة هي أي جهاز على الشبكة، مثل الكمبيوتر أو الموجه.

الخطوة 7. في حقل الواجهة، حدد الواجهة التي تريد إستخدامها لهذا المسار.

— حدد واجهة WAN إذا كان الموجه هذا يوفر اتصال الإنترنت لشبكتك أو إذا كنت تتصل بشبكة أخرى من خلال الإنترنت.

— حدد LAN إذا كان هذا الموجه يحصل على اتصال الإنترنت من موجه العبارة على الشبكة المحلية لديك أو إذا كان موجه البوابة على منفذ LAN. بشكل افتراضي، ستكون شبكة LAN.

الخطوة 8. (إختياري) لإضافة مسار ساكن إستاتيكي جديد — أدخل الإعدادات التالية ثم انقر على إضافة إلى القائمة. يمكنك إدخال ما يصل إلى 30 مسارا.

· لتعديل مسار ثابت في القائمة — انقر فوق الإدخال الذي تريد تعديله. تظهر المعلومات في حقول النص. قم بإجراء التغييرات، ثم انقر فوق تحديث.

· لحذف إدخال من القائمة — انقر فوق الإدخال الذي تريد حذفه، ثم انقر فوق حذف.

· لتحديد كتلة من الإدخالات — انقر فوق الإدخال الأول، وابق مفتاح Shift مضغوطا، ثم انقر فوق الإدخال النهائي في الكتلة.

· لعرض البيانات الحالية — انقر فوق عرض بالقرب من أسفل الصفحة. تظهر قائمة إدخالات جدول التوجيه. يمكنك النقر فوق تحديث لتحديث البيانات، أو انقر فوق إغلاق لإغلاق النافذة المنبثقة.

الخطوة 9. انقر فوق تطبيق لحفظ التغييرات.