الهدف

تتيح طرق عرض SNMP أو ترفض الوصول إلى ميزات الجهاز أو جوانب الميزات الخاصة به. يتم إستخدام طرق عرض SNMP عادة مع مجموعة معرفة في ملف تخصيص مجموعة. في هذه المقالة، نصادف معرف الكائن (OID) لقاعدة معلومات الإدارة (MIB). OID هي سلسلة من الأرقام يمكن قراءتها فقط إلى MIB. معرف SNMP OID مماثل لعنوان يحدد موضع عنصر في شبكة SNMP. تعمل قاعدة معلومات الإدارة على تعيين تسميات قابلة للقراءة لكل معرف فئة مورد (OID)، مما يسمح للمدير بتفسير رسائل SNMP وتجميعها.

الهدف من هذه المقالة هو وصف طرق عرض بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP).

الأجهزة القابلة للتطبيق

· الطراز RVL200

تكوين طرق عرض SNMP

الخطوة 1. أستخدم الأداة المساعدة لتكوين الموجه لاختيار SNMP > طرق العرض. يتم فتح صفحة عرض SNMP.

· اسم العرض — أختر اسم العرض المناسب من القائمة المنسدلة اسم العرض. يتكون من طريقتي عرض افتراضيتين:

- الافتراضي — يعرض هذا طريقة عرض SNMP الافتراضية لطرق عرض القراءة والقراءة/الكتابة، والتي تتضمن معرف قاعدة معلومات الإدارة (OID).

- defaultSuper — يعرض هذا طريقة عرض SNMP الافتراضية لطرق عرض المسؤول. لا يقوم بحظر أي معرف فريد (OID) للشجرة الفرعية.

· اسم طريقة عرض جديدة — أدخل اسم طريقة عرض جديدة في حقل اسم طريقة العرض الجديدة.

· شجرة معرف الشجرة الفرعية — عرض الشجرة الفرعية التي سيتم تضمينها أو إستبعادها في طريقة عرض SNMP.

· نوع العرض — أختر متضمنا إذا كان معرف الهوية المحدد مضمنا في طريقة عرض SNMP المحددة. أختر مستبعد إذا كان معرف الهوية المحدد مستبعدا في طريقة عرض SNMP المحددة.

الخطوة 2. انقر فوق إضافة إلى القائمة لتكوين الإدخال في القائمة. يسمح بإضافة 20 إدخالا كحد أقصى إلى القائمة.

الخطوة 3. انقر على حفظ الإعدادات لحفظ الإعدادات.