الهدف

ستشرح هذه المقالة ميزة إعادة تمهيد الجدول في موجهات سلسلة RV160/RV260/RV34x.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- RV160 (ورقة البيانات) | 1.0.01.05 (تنزيل الأحدث)

- الطراز RV160W (ورقة البيانات) | 1.0.01.05 (تنزيل الأحدث)

- RV260 (ورقة البيانات) | 1.0.01.05 (تنزيل الأحدث)

- الطراز RV260W (ورقة البيانات) | 1.0.01.05 (تنزيل الأحدث)

- RV34x (ورقة البيانات) | 1.0.03.23 (تنزيل الأحدث)

- الطراز RV340W (ورقة البيانات) | 1.0.03.23 (تنزيل الأحدث)

المقدمة

في الإصدار 1.0.01.05 من البرنامج الثابت لموجه من السلسلة RV160/RV260، الإصدار 1.0.01.05 والإصدار 1.0.03.23 من البرنامج الثابت لموجه من السلسلة RV34x، تمت إضافة خيار جديد لجدولة عمليات إعادة التمهيد المتكررة للموجه. وهو يتيح لك إمكانية جدولة إعادة تشغيل الموجه بالكامل أو إعادة تشغيل نظام الراديو اللاسلكي الفرعي للموجه ببساطة على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري.

توفر هذه الميزة إستقرارا محسنا للجهاز والأجهزة اللاسلكية اللاسلكية طراز RV160W و RV260W و RV340W.

لترقية الموجه لديك إلى أحدث البرامج الثابتة، قم بسحب المقالات التالية:

- ترقية البرامج الثابتة على موجه من السلسلة RV34x

- ترقية البرامج الثابتة على الموجهات طراز RV160x و RV260x

جدولة إعادة التشغيل

لجدولة إعادة التشغيل:

الخطوة 1

تسجيل الدخول إلى الموجه الخاص بك.

الخطوة 2

انتقل إلى الإدارة > جدولة إعادة التشغيل.

الخطوة 3

لتشغيل إعادة تشغيل الجدول، حدد تمكين.

الخطوة 4

حدد خيار إعادة التشغيل من القائمة المنسدلة. يمكنك إختيار إما إعادة تشغيل أجهزة الراديو اللاسلكية أو نظام الموجه بالكامل.

إذا كنت تستخدم الموجه RV160W أو RV260W أو RV340W، فيمكنك التكوين لإعادة تمهيد الموجه بالكامل أو إعادة تمهيد النظام الفرعي اللاسلكي فقط. إذا كنت تستخدم أيا من الإصدارات غير اللاسلكية لموجهات RV الجديدة، فلن ترى إلا الخيار لإعادة تمهيد نظام الموجه.

إذا لاحظت أن الراديو اللاسلكي به مشكلات، فإن إعادة التشغيل وإعادة ضبط النظام الفرعي اللاسلكي أثناء ساعات التوقف عن العمل سوف تكون أسرع من إعادة التشغيل بالكامل وقد تؤدي إلى تصحيح أي مشكلات قد تكون لديك.

الخطوة 5

تحت reboot كل قسم، شكلت الجدول ل reboot ك. الخيارات هي:

- يوم - إذا كان اليوم محددا، قم بتعيين وقت إعادة التشغيل.

- الأسبوع - إذا تم تحديد أسبوع، قم بتعيين يوم الأسبوع والوقت المستغرق لإعادة التشغيل.

- الشهر - إذا تم تحديد الشهر، فعليك تعيين شهر السنة والوقت المستغرق في إعادة التشغيل.

يوصى بجدولة عمليات إعادة التشغيل خلال ساعات التوقف عن العمل. لا تقم بتعيين الجهاز لإعادة التمهيد في منتصف يوم عمل قياسي.

إذا قمت بتكوين عملية إعادة تمهيد شهرية للعدد 29-31 من كل شهر، تذكر أن شهر فبراير يحتوي على 28 يوما فقط، ما لم يكن عام قفزة. فعدد نيسان، حزيران، ايلول، وتشرين الثاني ليس سوى 30 يوما. إذا قمت باختيار أحد هذه التواريخ، فلن تتم إعادة تمهيد الموجه في ذلك الشهر.

القرار

الأمر بهذه البساطة! قم بجدولة عمليات إعادة التمهيد المتكررة على موجه من السلسلة RV لديك وإدارة أجهزة الشبكة بسهولة.