الهدف

يبدي هذا وثيقة أنت كيف أن يشكل ميناء عملية إعداد على ال RV160 و RV260.

المقدمة

الشبكة المحلية (LAN) هي نوع من الشبكات التي تقتصر على منطقة ما وتوجد عادة في مبنى مكاتب أو مدرسة أو منزل. يمكن أن تختلف شبكة LAN في الحجم. على سبيل المثال، من الممكن أن توجد شبكة محلية في منزل يحتوي على جهازي كمبيوتر، فضلا عن مكتب يحتوي على المئات. ويعد إيثرنت أكثر أنواع الشبكات المحلية شيوعا، ولكن يمكن توصيله أيضا عبر تقنية Wi-Fi. المنفذ هو مقبس أو مقبس إيثرنت على جهاز الشبكة الذي يمكن لكبل إيثرنت توصيله. سيتيح لك هذا الاتصال بشبكة LAN حيث يمكنك الحصول على عنوان IPv4 و/أو IPv6 من الموجه الخاص بك. تستخدم إعدادات المنفذ لتكوين إعدادات الاتصال لكل منفذ محلي. تتضمن هذه الإعدادات تسمية المنفذ، توفير الطاقة على شبكة إيثرنت (EEE)، التحكم في التدفق، الوضع (السرعة والإرسال ثنائي الإتجاه)، النسخ المطابق للمنافذ، والإطارات كبيرة الحجم. قد تكون بعض الأمثلة على سبب رغبتك في تغيير إعدادات المنفذ لأنه يمكنك تكوين السرعة والإرسال ثنائي الإتجاه يدويا للأجهزة القديمة التي لا تدعم التفاوض التلقائي، أو التنظيم الأفضل باستخدام تسميات المنافذ، أو لأنك تريد تعطيل المنافذ غير المستخدمة لأسباب أمنية.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- الطراز RV160

- الطراز RV260

إصدار البرامج

- 1.0.00.13

تكوين إعدادات المنفذ

الخطوة 1

قم بتسجيل الدخول إلى أداة تكوين الويب وانتقل إلى LAN > إعدادات المنفذ.

في هذه المقالة، سنستخدم RV160 لتكوين إعدادات المنفذ. قد يختلف التكوين حسب الطراز الذي تستخدمه. للحصول على مزيد من المعلومات حول الوصول إلى صفحة الأداة المساعدة لتكوين الويب، انقر هنا.

في منطقة جدول المنفذ، يسرد حقل المنفذ المنافذ المتوفرة حاليا على الموجه.

الخطوة 2

لتعديل تسمية المنفذ، أدخل تسمية جديدة في حقل تسمية المنفذ. في هذا المثال، يتم الاحتفاظ بتسمية المنفذ الافتراضية للشبكة المحلية (LAN1).

الخطوة 3

حدد خانة الاختيار تمكين لتمكين إعدادات المنفذ. إذا كان مربع التمكين غير محدد، فلن يتم تطبيق إعدادات المنفذ.

الخطوة 4

حدد خانة الاختيار موفر للطاقة على شبكة إيثرنت (EEE) للسماح للمنفذ باستهلاك طاقة أقل أثناء فترات انخفاض نشاط البيانات.

الخطوة 5

التحكم في التدفق عبارة عن ميزة تسمح للجهاز المتلقي بإرسال إشارة إلى جهاز الإرسال الذي يتم احتقانه. هذا يشير إلى أن جهاز الإرسال يتوقف مؤقتا عن الإرسال للمساعدة في تخفيف الازدحام. حدد خانة الاختيار إذا كنت ترغب في تمكين التحكم في التدفق.

الخطوة 6

في حقل الوضع، حدد وضع إعداد المنفذ من القائمة المنسدلة. هذا هو المكان الذي يمكنك فيه تكوين السرعة والإرسال ثنائي الإتجاه، الطريقة التي يتم بها إرسال البيانات. يشير وضع الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل إلى أن نقل البيانات بين الأجهزة يمكن أن يسير في كلا الاتجاهين في وقت واحد. يسمح الإرسال أحادي الإتجاه بالاتصال بالاتصال بالاتصال بالاتجاهين، ولكن باتجاه واحد فقط في كل مرة. يوصى بالتفاوض التلقائي ما لم تكن الأجهزة الأخرى لديك لا تمتلك إمكانات التفاوض التلقائي. إذا كان هذا هو الحال، فيمكنك يدويا تحديد السرعة والإرسال ثنائي الإتجاه التي يدعمها. الخيارات هي:

- التفاوض التلقائي (Gigabit) - يقوم الجهاز بالتفاوض التلقائي على سرعات الاتصال ووضع الإرسال ثنائي الإتجاه مع الجهاز المتصل.

- سرعة 10 ميجابت في الثانية في كلا الاتجاهين - 10 ميجابت في الثانية ولكن باتجاه واحد في كل مرة.

- 10 ميجابت في الثانية بشكل كامل - 10 ميجابت في الثانية في كلا الاتجاهين في وقت واحد.

- سرعة 100 ميجابت في الثانية في كلا الاتجاهين - 100 ميجابت في الثانية ولكن باتجاه واحد في كل مرة.

- 100 ميجابت في الثانية بشكل كامل - 100 ميجابت في الثانية في كلا الاتجاهين في وقت واحد.

في هذا المثال، يتم تحديد التفاوض التلقائي (جيجابت).

الخطوة 7 (إختياري)

الإطارات الضخمة هي إطارات إيثرنت ذات حمولة تزيد عن 1500 بايت، وهو الحد الذي تم تعيينه بمعيار IEEE 802.3. يمكن أن تحمل الإطارات كبيرة الحجم حمولة تصل إلى 9000 بايت. قد تستخدمها بعض البرامج لنقل كتل كبيرة من البيانات (نسخ ملفات كبيرة) لأنها أكثر فعالية. حدد خانة الاختيار تمكين إذا كنت تريد تمكين إطارات كبيرة.

بشكل عام، يفضل أن يكون لحركة مرور الإطارات كبيرة الحجم (JUMBO) شبكة VLAN خاصة بها حتى يمكن عزلها عن حركة المرور الأخرى. انقر فوق الارتباط التشعبي للتعرف على منع إطارات ICMP jumbo على المحولات المدارة SG200/300 Series.

الخطوة 8 (إختياري)

عادة ما يتم إستخدام انعكاس المنفذ لأجهزة الشبكة التي تتطلب مراقبة حركة مرور الشبكة. هو يرسل نسخة من شبكة ربط يرى على واحد ميناء إلى شبكة monitore توصيل على آخر ميناء. إذا كنت ترغب في تمكين تكوين تطابق المنفذ، فحدد خانة الاختيار تمكين.

الخطوة 9 (إختياري)

حدد الغاية ميناء أن يكون monitore الحركة مرور من المصدر ميناء. حدد أحد منافذ شبكة LAN (من LAN1 إلى LAN4) من القائمة المنسدلة. في هذا المثال، سنختار LAN3.

الخطوة 10 (إختياري)

حددت الميناء أن الحركة مرور يكون monitore على الغاية ميناء.

الغاية ميناء يستطيع لا يكون انتقيت أن يكون monitore.

الخطوة 11 (إختياري)

هذه الخطوة خاصة ب RV260 فقط. إذا كنت ترغب في تكوين مجموعة تجميع الارتباطات (LAG)، فحدد 2-4 منافذ LAN لتجميعها في مجموعة تجميع إرتباطات واحدة. يقوم مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) بمضاعفة النطاق الترددي، وزيادة مرونة المنفذ، وتوفير تكرار الارتباط بين جهازين. في هذا المثال، قمنا باختيار LAN7 وLAN8 لكونهما جزءا من LAG1. تأكد من أن الجهاز الآخر المتصل بكل من الشبكة المحلية (LAN7) والشبكة المحلية (LAN8) به مجموعة تجميع إرتباطات مكونة أيضا.

تم إستخدام RV260W في هذا المثال. ستفقد جميع التكوين الموجود على المنافذ التي ستكون جزءا من مجموعة تجميع الارتباطات. سيكتب ال LAG فوق تكوين المنفذ.

سيظهر حقل حالة الارتباط ما إذا كان الارتباط الخاص بالتأخر نشطا أو معطلا.

الخطوة 12

انقر فوق تطبيق لحفظ التغييرات.

القرار

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين إعدادات المنفذ على الموجه RV160 أو RV260 لديك بنجاح.