المقدمة

تقوم عملية إعادة التمهيد بإيقاف التشغيل وإعادة تشغيل موجه يحمل تكوين محفوظ في العملية. يتم تنفيذ هذه العملية عندما تتطلب تغييرات معينة في الإعدادات إعادة التشغيل أو إذا كان الموجه لا يستجيب أو يقوم بالتمهيد بشكل صحيح.

إذا تم إجراء إعادة ضبط على إعدادات المصنع الافتراضية، سيتم مسح جميع إعدادات التكوين التي تم تعديلها بواسطة المستخدم، ويعود الجهاز إلى إعداداته الأصلية. يمكن أن يكون هذا مفيدا إذا نسيت كلمة المرور للموجه وكنت ترغب في إستعادة الوصول.

الهدف من هذه المقالة هو شرح كيفية إعادة التمهيد وإعادة الضبط إلى إعدادات إعدادات المصنع الافتراضية على الموجه RV132W أو RV134W.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- الطراز RV132W

- الطراز RV134W

إصدار البرامج

- 1.0.1.12 (RV132W)

- 1.0.1.17 (الطراز RV134W)

إعادة تشغيل الجهاز

إعادة التمهيد باستخدام واجهة المستخدم الرسومية (GUI)

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى صفحة الأداة المساعدة لتكوين الويب للموجه.

الخطوة 2. أختر إدارة > إعادة التمهيد.

الخطوة 3. أختر إعادة تشغيل الجهاز خيار بتحديد زر الراديو المجاور له. طقطقة reboot.

سترى الشاشة التالية عند إجراء إعادة التشغيل.

الخطوة 4. سيتم تسجيل خروجك بمجرد اكتمال إعادة التشغيل. قم بتسجيل الدخول إلى الموجه باستخدام بيانات اعتماد الإدارة المحفوظة.

إعادة تمهيد الأجهزة

الخطوة 1. اضغط على زر الطاقة لإيقاف تشغيل الجهاز. بعد مرور 15 ثانية، اضغط على زر الطاقة مرة ثانية لتشغيل الجهاز مرة أخرى.

الخطوة 2. بعد اكتمال عملية إعادة التشغيل، قم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد الإدارة المحفوظة.

إعادة الضبط إلى إعدادات المصنع الافتراضية

يمكن إعادة ضبط الموجه إلى إعدادات المصنع الافتراضية من خلال الأداة المساعدة لتكوين الويب أو زر إعادة الضبط على الموجه.

ملاحظة: أثناء عملية الاستعادة، لا تحاول الاتصال بالإنترنت أو إيقاف تشغيل الموجه أو إيقاف تشغيل الكمبيوتر الشخصي أو إستخدام الموجه حتى تكتمل العملية. سيستغرق ذلك حوالي دقيقة واحدة. عند إيقاف تشغيل ضوء الاختبار، انتظر بضع ثوان أخرى قبل إستخدام الموجه.

إعادة الضبط باستخدام واجهة المستخدم الرسومية

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > إعادة تمهيد.

الخطوة 2. أخترت رجوع إلى المصنع تقصير عملية إعداد بعد reboot خيار بتحديد زر الخيار إلى جواره. طقطقة reboot.

سترى الشاشة التالية عند إجراء إعادة التشغيل.

الخطوة 3. سيتم تسجيل خروجك بمجرد اكتمال إعادة التشغيل. قم بتسجيل الدخول إلى الموجه باستخدام بيانات اعتماد الإدارة المحفوظة.

إعادة تعيين الأجهزة

الخطوة 1. اضغط على زر إعادة ضبط الموجود على الجهاز بسن لمدة 15 ثانية تقريبا أو حتى يبدأ مصباح الطاقة الموجود في مقدمة الجهاز في الوميض. تتم إعادة تحميل الموجه ويتم تعيينه على إعدادات التكوين الافتراضية.

الخطوة 2. قم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد الافتراضية. التقصير username cisco التقصير كلمة cisco.

لقد تعلمت الآن الخطوات لإعادة التمهيد أو العودة إلى إعدادات المصنع الافتراضية بعد إعادة التمهيد باستخدام واجهة المستخدم الرسومية (GUI) أو أجهزة الموجه RV132W أو RV134W.