الهدف

يشرح هذا المقال كيفية تكوين موازنة الأحمال على موجه من السلسلة RV34x لشبكة المنطقة الواسعة (WAN).

المقدمة

إذا كانت شبكتك تحتوي على أكثر من مزود خدمة إنترنت (ISP)، فيمكنك إستخدام التوجيه بشبكة WAN المزدوجة أو شبكات WAN المتعددة. يوفر التوجيه بشبكة WAN المزدوجة القدرة على موازنة حركة المرور بسهولة عبر إتصالين أو أكثر من إتصالات شبكة WAN. توفر ميزة شبكة WAN المتعددة حركة مرور شبكة WAN الصادرة، وموازنة الأحمال عبر واجهات شبكة WAN المتعددة [شبكة WAN و(ناقل تسلسلي عالمي)] استنادا إلى تعيين الوزن الرقمي (بالنسبة المئوية أو النطاق الترددي).

في العديد من الشبكات، تكون الموجهات الأخرى جاهزة كنسخ إحتياطية، ولكن إذا قمت بتكوين هذه الموجهات لموازنة حمل شبكة WAN، فتوجد بعض الميزات الرائعة. يمكنك الاستفادة من اتصال WAN الاحتياطي، حتى عندما يكون اتصال WAN الأساسي الخاص بك متصلا بالإنترنت. وهذا يتيح لك إمكانية الوصول إلى نطاق ترددي أكبر لكل من عملائك ومعك.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- سلسلة RV34x

إصدار البرامج

- 1.0.03.15

ميزات موازنة حمل شبكة WAN

- إستخدام فعال لواجهات شبكة WAN المتعددة.

- يمكن إستخدامها لتوزيع حركة المرور بين الواجهات.

- يراقب كل اتصال WAN باستخدام إختبارات الاتصال المتكررة ويوجه حركة المرور الصادرة تلقائيا إلى واجهة WAN أخرى في حالة فقد الاتصال.

- يتم موازنة حمل الشبكة الصادرة على أساس كل اتصال IP، وهو ليس إرتباط قناة، حيث يستخدم اتصال واحد إتصالات WAN متعددة في وقت واحد.

- كما يمكن تكوين واجهات شبكة المنطقة المحلية الظاهرية (VLAN) لشبكة الاتصال واسعة النطاق (WAN) لموازنة الحمل أو تجاوز الفشل.

تكوين موازنة حمل WAN

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب لموجه RV34x باستخدام بيانات اعتماد تسجيل الدخول، بينما يكون اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضيين هو Cisco. إذا كنت قد انتهيت من تكوين اسم المستخدم وكلمة المرور مسبقا، فاستخدم ذلك لتسجيل الدخول إلى الموجه. للحصول على معلومات حول كيفية الوصول إلى صفحة إعداد موجهات VPN المستندة إلى الويب من السلسلة Cisco RV340 Series، انقر هنا.

الخطوة 2. انتقل إلى شبكة WAN > شبكة WAN متعددة. في جدول إعداد الواجهة، قم بتغيير قيمة أسبقية (لتجاوز الفشل) واجهة WAN2 إلى 1. القيمة الافتراضية هي 2.

ملاحظة: في هذا المثال، نعتبر كل من واجهات Ethernet WAN إتصالات إنترنت نشطة.

الخطوة 3. بمجرد تغيير قيمة أسبقية واجهة WAN2 إلى 1، يصبح حقل Weighted by percentage (for load-balance) (٪) لواجهات WAN1 و WAN2 متاحا للتحرير. القيمة الافتراضية لواجهات WAN1 و WAN2 هي 50٪ لكل واجهة؛ ومع ذلك، يمكنك تحرير هذه القيمة لكل واجهة لملاءمة إحتياجاتك. طقطقة يطبق.

ملاحظة: يجب أن يبلغ إجمالي الوزن المتراكم للواجهات المشاركة في موازنة الأحمال 100٪.

الخطوة 4. (خيار بديل لموازنة حمل شبكة WAN) يمكنك تمكين موازنة التحميل من خلال تحديد خانة الاختيار "مرجح حسب النطاق الترددي (لموازنة الحمل)" (ميجابت في الثانية). قم بتحرير القيمة على واجهات WAN1 و WAN2 لتلبية إحتياجاتك. طقطقة يطبق.

ملاحظة: قيمة القيمة الافتراضية للوزن حسب النطاق الترددي (لموازنة الحمل) (ميجابت في الثانية) على واجهات شبكة الاتصال واسعة النطاق (WAN) هي 100 ميجابت في الثانية، ومع ذلك، يمكنك تكوين أي قيمة بين 1 و 1000 ميجابت في الثانية لملاءمة إحتياجاتك.

التحقق

انتقل إلى الحالة والإحصائيات > حركة مرور المنفذ.

يمكنك التحقق من العدادات على واجهات WAN1 و WAN2 لحزم Rx و Tx لتأكيد تدفق حركة المرور عبر كل من إتصالات WAN النشطة.

- حزم Rx - عدد الحزم المستلمة على المنفذ.

- حزم Tx - عدد الحزم التي يتم إرسالها على المنفذ

القرار

لقد انتهيت الآن من تكوين موازنة حمل شبكة WAN بنجاح على موجه من السلسلة RV34x.

عرض فيديو متعلق بهذه المقالة...

انقر هنا لعرض المحادثات التقنية الأخرى من Cisco