الهدف

يمكن أن يكون التسجيل عن بعد أداة فعالة في تصحيح مشاكل الشبكة. تتضمن خيارات السجل على الطراز RV160x و RV260x ما يلي: خادم محلي وبريد إلكتروني وخادم بعيد. يوضح هذا المقال الخطوات الموجودة في إعداد تسجيل الدخول عن بعد على RV160W. قبل البدء، سنوفر لك سياقا إضافيا لمساعدتك في تحديد ما إذا كانت هذه المقالة تخصك أم لا.

المتطلبات

- RV160X [إرتباط بدليل الإدارة]

- RV260X [إرتباط بدليل الإدارة]

- خادم أو نقطة نهاية syslog تم تكوينه مسبقا، بعنوان IP معين

من سيستخدم التسجيل عن بعد؟

ستكون هذه المقالة لبعض الانواع المختلفة من الناس. يسعى البعض إلى إنشاء "مسار بيانات" بين RV160x/RV260x وموقع شبكة بعيد. أو قد ينطبق هذا على شخص ما يرسل السجلات إلى شبكة داخلية أو نقطة نهاية شبكة. ثالثا، قد تبحث عن الإيداع في شبكتك برمجيا من خلال مزود خارجي. الغرض من التسجيل عن بعد هو تحليل محتويات السجل أو مراقبتها أو تخزينها. وبالاستعانة بتقنيات حديثة في التنقيب عن البيانات، يصبح بوسع مثل هؤلاء مقدمي الخدمة إستخلاص البصيرة من السجلات. سواء أكنت تقوم بتخزين السجلات داخليا أم خارجيا، فإن إحتياجات "خط الأنابيب" لها اعتبارات مختلفة.

هذا الأنبوب يشبه إلى حد كبير خط الماء الرئيسي، سيرش الحطب أينما توجهه. ولكن لاستخلاص قيمة من هذه السجلات، يختار بعض الناس إستخدام طرف ثالث لوضع السجلات في سياقها.

إذا لم يتم إعداد خادم Syslog بعد

هناك العديد من الحلول لإعداد خادم syslog عن بعد. لن نوصي أحدهما على الآخر، هنا بعض الروابط لبعض الخيارات الجيدة.

- سجلات Cisco Umbrella التي تم إرسالها إلى AWS

- خادم Syslog من Red Hat

تكوين التسجيل عن بعد

الخطوة 1. بعد تسجيل الدخول إلى الموجه، انقر فوق تكوين النظام > تسجيل الدخول.

الخطوة 2. انقر فوق خانة الاختيار تمكين ضمن عنوان إعدادات السجل.

الخطوة 3. نطاق السجلات ثمانية مستويات مختلفة من التأثير. سيختلف تحديد الكمية المناسبة من المعلومات لأغراضك. تذكر مع الوقت، ان الدلائل التي تحتوي على سجلات يمكن ان تنمو أكبر مما قد تتوقع في البداية. انظر أدناه للاطلاع على القائمة المصنفة من الأقل إلى الأكثر تأثيرا:

1. تصحيح الأخطاء - تسجيل أكبر قدر من المعلومات، لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

2. المعلومات - تفاصيل تؤثر على عدم الأداء.

3. إخطار - حالة عادية ولكن ذات أهمية.

4. تحذير - عملي ولكن في خطر التبديل إلى وضع الخطأ.

5. خطأ - لا يمكن الوصول إلى الوظيفة أو الميزة بسبب الخطأ.

6. ظروف حرجة - حرجة.

7. تنبيه - يلزم إتخاذ إجراء فوري.

8. طارئ - الجهاز غير قابل للاستخدام أو يتعذر الوصول إليه.

ملاحظة: قم بتمكين تصحيح الأخطاء فقط إذا كنت تعمل بالسجلات بنشاط.

ملاحظة: كن انتقائيا حول الإعدادات المحددة هنا، ولكن يمكنك طلبها في إحتياجاتك من خلال التجربة.

الخطوة 4. وتتطلب القرارات الأخرى الواردة في هذا الفرع نفس القدر من المراجعة القضائية. كل الفئات المحددة هي بشكل افتراضي، وهو ما حددناه.

1. نواة

2. النظام

3. جدار الحماية

4. الشبكة

5. VPN

6. OpenVPN

7. المستخدمون

8. لاسلكي

9. PnP

ملاحظة: عند تحديد أي الفئات إذا كنت تستخدم طرفا ثالثا لتحليل السجلات، تحقق من الوثائق الخاصة بهم لتحديد الفئات التي سيتم تضمينها.

الخطوة 5. قم بالتمرير إلى أسفل الصفحة (إذا كان ذلك ممكنا). ثم انقر فوق خانة الاختيار تمكين أسفل عنوان خوادم syslog البعيدة.

الخطوة 6. أدخل عنوان IP للخادم البعيد.

ملاحظة: يجب أن يكون خادم التسجيل عن بعد نقطة نهاية صالحة لتسليم ملفات syslog.

الخطوة 7. (إختياري) للتكرار، أضف عنوان IP إضافيا.

الخطوة 8. انقر فوق تطبيق لإكمال التكوين.

الخطوة 9. تأكد من حفظ التكوين من تشغيل config > config.

القرار

في دليل التكوين هذا، قمنا بمراجعة توجيه الموجهات RV160x/RV260x لإرسال السجلات إلى نقطة نهاية عبر عنوان IP. لاحظ أنه لا يتم إنشاء السجلات إلا بعد التنشيط، ولا يتم إنشاؤها بطريقة رجعية.