الهدف

الهدف من هذا المستند هو توضيح كيفية تكوين دعم "التوصيل والتشغيل (PnP)" و PnP على موجه من السلسلة RV34x.

المقدمة

تم تقديم دعم التوصيل والتشغيل (PnP) في بيئة الأعمال الصغيرة باستخدام FindIT 1.1، والذي يعمل كخادم التوصيل والتشغيل. تعمل ميزة PnP على تبسيط عملية النشر بشكل كبير من خلال توفير صور الأجهزة أو تكويناتها عند وصول الجهاز إلى الشبكة، المعروفة باسم "التهيئة دون لمس" أو "التهيئة دون لمس".

بعض المصطلحات التي يمكن التعرف عليها فيما يتعلق ب PnP و FindIT:

- Image هي تحديث للبرنامج الثابت لجهاز يدعم ميزة PnP.

- التكوين هو ملف تكوين يتم تنزيله إلى الجهاز. تحتوي ملفات التكوين على جميع المعلومات التي يحتاج الجهاز إلى المشاركة فيها في شبكة، مثل البوابة وعناوين IP للأجهزة المعروفة وإعدادات الأمان وما إلى ذلك.

- الجهاز غير المطالب به هو جهاز قام بفحص خادم PnP ولكنه لا يحتوي على صورة أو تكوين معين له.

- يقصد بالإمداد توفير الأجهزة بالصور أو التكوينات.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- موجهات سلسلة RV34x

إصدار البرامج

- 1.0.02.16

تكوين موجه PnP

يجب تكوين الأجهزة أولا ل "الإيداع" مع خادم PnP لتلقي الإمداد. لتكوين الموجه للتحقق من مدير FindIT لدعم PnP، قم بإجراء الخطوات التالية.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى صفحة تكوين الويب الخاصة بالموجه لديك.

الخطوة 2. انتقل إلى تكوين النظام > PNp

الخطوة 3. بشكل افتراضي، يتم تمكين PnP في الموجه ويتم تعيين نقل PnP على Auto لاكتشاف خادم PnP تلقائيا. في هذا المثال، تم تحديد ثابت كخيار نقل PnP.

ملاحظة: على عكس المحولات، تدعم موجهات السلسلة RV34x إتصالات PnP المشفرة لبروتوكول نقل النص التشعبي الآمن (HTTPS) فقط.

الخطوة 4. أدخل عنوان IP أو اسم المجال المؤهل بالكامل (FQDN) الخاص ب FindIT Manager ورقم المنفذ إذا كان يستخدم شيئا آخر غير المنفذ 443. بشكل افتراضي، سيثق الموجه بأي شهادة مرجع مصدق (CA) موثوق بها بالفعل.  إذا رغبت يمكنك أن تختار أن تثق فقط بشهادات من مرجع مصدق معين بتحديد شهادة مرجع مصدق رئيسي واحد فقط.

في هذا المثال،

IP/FQDN هو findit.sbcenter.net

المنفذ هو 443

شهادة المرجع المصدق هي حزم CA المثبتة مسبقا

الخطوة 5. طقطقة يطبق.

تحميل الصورة أو التكوين

يتطلب الوصول إلى مستوى منخفض أو عمليات النشر بدون لمس توفر ملفات التكوين أو الصورة للجهاز قبل التشغيل في المرة الأولى. لتحميل صورة أو تكوين إلى مدير FindIT للنشر إلى أجهزة PnP، قم بإجراء الخطوات التالية.

الخطوة 1. اتصل ب FindIT Network Manager وانتقل إلى التوصيل والتشغيل عبر الشبكة واختر الصور أو التكوينات.

في هذا المثال، تم تحديد الصور.

الخطوة 2. انقر على أيقونة إضافة لإضافة ملف صورة.

الخطوة 3. قم بسحب ملف البرامج الثابتة وإفلاته من مجلد إلى نافذة المستعرض واختر تحميل.

أجهزة المطالبة

بمجرد تحميل البرنامج الثابت أو التكوين، يمكنك المطالبة بجهاز تم إيداعه. تسمح المطالبة بجهاز لخادم FindIT بنشر تكوين أو صورة إلى هذا الجهاز.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى FindIT Manager وانتقل إلى التوصيل والتشغيل بالشبكة > الأجهزة غير المطالب بها.

الخطوة 2. حدد موقع الجهاز تحت الأجهزة غير المطالب بها وحدده.

الخطوة 3. أختر التكوين أو الصورة التي تريد تطبيقها واختر مطالبة.  في هذا المثال، تم تحديد ملف تكوين. سيؤدي ذلك إلى نقل الجهاز من علامة التبويب "غير المطالب به" إلى علامة التبويب "المطالبة" وفي المرة التالية التي يقوم فيها الجهاز بالتحقق من داخل الخادم، سيقوم بنشر التكوين.

تكوين إعادة توجيه PnP

بشكل افتراضي، يتم تمكين PnP على موجهات RV34x ويتم تعيينها على الاكتشاف التلقائي لخادم PnP. يمكن أن يحدث هذا من خادم بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف (DHCP) أو استعلام نظام اسم المجال (DNS) أو موقع تعليمات جهاز Cisco على الويب.

تسمح لك إعادة التوجيه التلقائي ل PnP باستخدام موقع تعليمات جهاز Cisco على الويب للسماح للأجهزة التي تم تمكين PnP منها من شبكات متعددة بالاتصال تلقائيا بخادم PnP المرغوب. ستتمكن من التعامل مع عمليات التهيئة والصور الخاصة بعدد كبير من الأجهزة عن بعد.

لتكوين إعادة توجيه PnP تلقائيا، قم بتنفيذ الخطوات التالية.

الخطوة 1. تسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة للويب الخاصة بالموجه. انتقل إلى ملخص النظام.

الخطوة 2. احصل على الرقم التسلسلي ورقم الطراز (PID VID) الخاص بالموجه من معلومات النظام.

الخطوة 3. انتقل إلى موقع Cisco Software Central على الويب. (https://software.cisco.com)

الخطوة 4. سجل الدخول باستخدام حسابك الذكي من Cisco وتصفح إلى توصيل Plug and Play .

الخطوة 5. انتقل إلى ملفات تعريف وحدة التحكم لإضافة تفاصيل تتعلق بالخادم.

الخطوة 6. انقر على إضافة توصيفات...

الخطوة 7. حدد نوع وحدة التحكم كخادم PNP وانقر التالي.

الخطوة 8. أدخل الحقول الإلزامية التي تتضمن اسم ملف التعريف، ووحدة التحكم الأساسية (لتضمين عنوان URL) وتحميل شهادة طبقة مآخذ التوصيل الآمنة (SSL).

سيكون مثال ملف تعريف مجموعة وحدات التحكم كما يلي:

الخطوة 9. بمجرد بناء التوصيف، يمكنك إضافة الجهاز. للقيام بهذا الانتقال إلى الأجهزة والنقر فوق إضافة الأجهزة...

الخطوة 10. قم بإضافة أجهزة باستخدام الاستيراد باستخدام ملف CSV أو إدخال معلومات الجهاز يدويا.

ملاحظة: إذا كان لديك عدد كبير من الأجهزة لإضافتها، أستخدم خيار إستيراد باستخدام ملف CSV.

في هذا المثال، يتم إختيار إدخال معلومات الجهاز يدويا.

انقر فوق Next (التالي).

الخطوة 11. انقر فوق التعرف على الجهاز...

الخطوة 12. أدخل الرقم التسلسلي ومعرف التعريف الأساسي ومعلومات ملف تعريف وحدة التحكم والوصف.

طقطقة حفظ.

الخطوة 13. راجع الإعدادات وانقر فوق إرسال.

الخطوة 14. ستظهر شاشة نتائج حول الإضافة الناجحة للجهاز. طقطقة تم.

الخطوة 15. بعد وقت قصير من إيداع الموجه إلى الخادم. سوف يتصل الموجه بشكل دوري بالخادم بعد إعادة التشغيل. لذا فإن إعادة التوجيه غير مطلوبة. سيستغرق هذا بضع دقائق.

عندما يتصل الموجه بالخادم، سترى الشاشة التالية.

ستحصل على الشاشة التالية بمجرد نجاح إعادة التوجيه.

الخطوة 16. لمعرفة ما إذا كان الجهاز قد سجل الدخول إلى FindIT Manager، انتقل إلى FindIT Manager. انتقل إلى التوصيل بالشبكة والتشغيل > الأجهزة غير المطالب بها.

الخطوة 17. تأكد من أن الجهاز قد سجل الدخول إلى FindIT Manager. ويمكنك بعد ذلك إدارة عمليات التهيئة أو الصور الخاصة بالطراز RV34x.

القرار

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين PnP بنجاح على موجهات سلسلة RV34x.

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول FindIT وشبكة PnP، فانقر هنا.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية طلب حساب ذكي، انقر هنا.

لمعرفة المزيد حول تسجيل FindIT Network Manager في Cisco Smart Account، انقر هنا.

عرض فيديو متعلق بهذه المقالة...

انقر هنا لعرض المحادثات التقنية الأخرى من Cisco