الهدف

الهدف من هذه المقالة هو توضيح كيفية تكوين إعدادات بروتوكول اكتشاف طبقة الارتباط (LLDP) على الموجهات طراز RV160 و RV260.

المقدمة

LLDP هو بروتوكول محايد للبائع تستخدمه أجهزة الشبكة للإعلان عن هويتها وقدراتها وجاراتها على شبكة المنطقة المحلية (LAN) وفقا لمعيار IEEE 802. يتم إرسال معلومات LLDP بواسطة واجهة الجهاز في فترة زمنية ثابتة، في شكل إطار إيثرنت. يحتوي كل إطار على وحدة بيانات LLDP واحدة (LLDPDU). كل LLDPDU هو تسلسل من type-length-value (TLV) بنية.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- الطراز RV160

- الطراز RV260

إصدار البرامج

- 1.0.00.15

تكوين LLDP

لتكوين LLDP على الموجه الخاص بك، قم بإجراء الخطوات التالية.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى صفحة تكوين الويب الخاصة بالموجه لديك.

ملاحظة: في هذه المقالة، سنقوم بتكوين بروتوكول LLDP على RV260W. قد يختلف التكوين حسب الطراز الذي تستخدمه.

الخطوة 2. انتقل إلى تكوين النظام > LLDP.

الخطوة 3. في قسم LLDP، تحقق من enable (يتم تمكينها بشكل افتراضي).

الخطوة 4. في جدول إعداد منفذ LLDP، يتوفر بروتوكول LLDP للتنشيط على أساس كل منفذ. تحقق من تمكين بروتوكول LLDP لتمكين LLDP على الواجهة التي إخترتها.

الخطوة 5. طقطقة يطبق.

الخطوة 6. في الجدول المجاور لبروتوكول LLDP، يتم عرض المعلومات التالية:

- المنفذ المحلي - معرف المنفذ.

- النوع الفرعي لمعرف الهيكل - نوع معرف الهيكل (على سبيل المثال، عنوان MAC)

- معرف الهيكل - معرف الهيكل. حيث يكون النوع الفرعي لمعرف الهيكل مؤشرا على نوع العنوان، حيث يحدد معرف الهيكل عنوان MAC الفعلي للمنفذ.

- النوع الفرعي لمعرف المنفذ - نوع معرف المنفذ.

- معرف المنفذ - معرف المنفذ.

- اسم النظام - اسم الجهاز.

- الوقت المطلوب في Live - المعدل بالثواني التي يتم فيها إرسال تحديثات إعلان LLDP.

الخطوة 7. لعرض تفاصيل أخرى لجدول جيران LLDP، تحقق من المنفذ المحلي الذي تريد عرضه وانقر فوق رمز العين. سيعرض نافذة جديدة تفاصيل إعداد جيران بروتوكول LLDP.

الخطوة 8. انقر فوق تحديث لتحديث البيانات.

يجب عليك الآن تمكين LLDP وتكوينه بنجاح على الموجه RV160/ RV260 لديك.