جدول المحتويات

- الهدف

- الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرنامج الثابت

- المقدمة

- تكوين إعادة توجيه المنفذ

- تكوين قواطع المنفذ

الهدف

الهدف من هذا المقال هو توضيح كيفية تكوين إعادة توجيه المنفذ وتفعيل المنفذ على الموجهات RV160 و RV260.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرنامج الثابت

- الطراز RV160 | 1.0.00.13

- الطراز RV260 | 1.0.00.13

المقدمة

إعادة توجيه المنفذ وتفعيل المنفذ هما من الميزات التي تتيح لبعض مستخدمي الإنترنت الوصول إلى موارد معينة على شبكتك، مع حماية الموارد التي تريد إبقائها خاصة.

تتيح إعادة توجيه المنفذ إمكانية الوصول العام إلى الخدمات على أجهزة الشبكة على شبكة المنطقة المحلية (LAN) من خلال فتح منفذ معين أو نطاق منفذ معين لخدمة ما، مثل بروتوكول نقل الملفات (FTP). تفتح إعادة توجيه المنفذ نطاق منافذ لخدمات مثل ألعاب الإنترنت التي تستخدم منافذ بديلة للاتصال بين الخادم ومضيف الشبكة المحلية (LAN).

ميناء يطلق يسمح ميناء محدد أو ميناء مدى أن يفتح لحركة مرور قادم بعد أن يرسل المستعمل حركة مرور صادر من خلال المشغل ميناء. يسمح إطلاق المنفذ للجهاز بمراقبة البيانات الصادرة لأرقام منافذ محددة. يتذكر الجهاز عنوان IP الخاص بالعميل الذي أرسل بيانات المطابقة. عند إرجاع البيانات المطلوبة عبر الجهاز، يتم إرسال البيانات إلى العميل المناسب باستخدام قواعد عنونة IP وتخطيط المنفذ.

للحصول على مزيد من المعلومات حول إعادة توجيه المنفذ وتفعيل المنفذ، انقر هنا.

تكوين إعادة توجيه المنفذ

لتكوين إعادة توجيه المنفذ، اتبع الخطوات التالية:

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب. دخلت ال username وكلمة للمسحاج تخديد وطقطقة login. اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضيان هما cisco.

في هذه المقالة، سنستخدم RV260 لتكوين إعادة توجيه المنفذ. قد يختلف التكوين حسب الطراز الذي تستخدمه.

الخطوة 2. طقطقة جدار الحماية>forwarding أيسر.

الخطوة 3. في جدول إعادة توجيه المنافذ، انقر فوق أيقونة إضافة أو حدد الصف وانقر فوق أيقونة تحرير) ثم قم بتكوين ما يلي:

تمكين

التحقق من التمكين لتمكين إعادة توجيه المنفذ

الخدمة الخارجية

حدد خدمة خارجية من القائمة المنسدلة. (في حالة عدم وجود خدمة، يمكنك إضافة القائمة أو تعديلها باتباع الإرشادات الموجودة في قسم إدارة الخدمات)

الخدمة الداخلية

حدد خدمة داخلية من القائمة المنسدلة. (في حالة عدم وجود خدمة، يمكنك إضافة القائمة أو تعديلها باتباع الإرشادات الموجودة في قسم إدارة الخدمات)

عناوين IP الداخلية

إدخال عناوين IP الداخلية للخادم

الواجهات

حدد الواجهة من القائمة المنسدلة، لتطبيق إعادة توجيه المنفذ على

لإضافة إدخال أو تحريره في قائمة الخدمات، اتبع الخطوات التالية:

الخطوة 4. انقر فوق إدارة الخدمة.

الخطوة 5. في إدارة الخدمات انقر على أيقونة إضافة أو حدد صف وانقر على أيقونة التحرير.

قم بتكوين ما يلي:

- اسم التطبيق - اسم الخدمة أو التطبيق.

- البروتوكول - البروتوكول المطلوب. ارجع إلى وثائق الخدمة التي تستضيفها.

- بدء المنفذ/نوع ICMP/بروتوكول IP - نطاق أرقام المنافذ المحجوزة لهذه الخدمة.

- نهاية المنفذ - آخر رقم من المنفذ محجوز لهذه الخدمة.

لإضافة خدمة، انقر فوق رمز الإضافة وقم بتكوين الاسم والبروتوكول ونوع بدء المنفذ/بروتوكول ICMP وبروتوكول نهاية المنفذ/رمز ICMP.

لتحرير خدمة، حدد صفا وانقر فوق رمز التحرير لتكوين الحقول كما هو موضح أدناه.

في هذا المثال، يتم تحديد خدمة FTP.

الخطوة 6. طقطقة يطبق.

الخطوة 7. في جدول إعادة توجيه منفذ التوصيل والتشغيل العالمي (UPnP)، انقر فوق رمز التحديث لتحديث البيانات. تتم إضافة قواعد إعادة توجيه المنفذ ل UPnP بشكل ديناميكي بواسطة تطبيق UPnP.

تكوين قواطع المنفذ

لتكوين إطلاق المنفذ، اتبع الخطوات التالية:

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب. دخلت ال username وكلمة للمسحاج تخديد وطقطقة login. اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضيان هما cisco.

في هذه المقالة، سنستخدم RV260 لتكوين تفجير المنفذ. قد يختلف التكوين حسب الطراز الذي تستخدمه.

الخطوة 2. طقطقة جدار الحماية>ميناء يطلق.

الخطوة 3. لإضافة خدمة إلى جدول تشغيل المنفذ أو تحريرها، قم بتكوين ما يلي:

انقر فوق إضافة أيقونة (أو حدد الصف وانقر فوق أيقونة التحرير وأدخل المعلومات:

تمكين

تدقيق أن يمكن ميناء يطلق

اسم التطبيق

أدخل اسم التطبيق

خدمة الزناد

حدد خدمة من القائمة المنسدلة (إذا لم تكن هناك خدمة مدرجة، فيمكنك إضافة القائمة أو تعديلها باتباع الإرشادات الموجودة في قسم إدارة الخدمات)

الخدمة الواردة

حدد خدمة من القائمة المنسدلة (إذا لم تكن هناك خدمة مدرجة، فيمكنك إضافة القائمة أو تعديلها باتباع الإرشادات الموجودة في قسم إدارة الخدمات)

الواجهات

حدد الواجهة من القائمة المنسدلة

الخطوة 4. انقر فوق إدارة الخدمة لإضافة إدخال أو تحريره في قائمة الخدمات.

الخطوة 5. في إدارة الخدمات، انقر فوق رمز الإضافة أو حدد الصف وانقر فوق أيقونة التحرير.

قم بتكوين ما يلي:

- اسم التطبيق - اسم الخدمة أو التطبيق.

- البروتوكول - البروتوكول المطلوب. ارجع إلى وثائق الخدمة التي تستضيفها.

- بدء المنفذ/نوع ICMP/بروتوكول IP - نطاق أرقام المنافذ المحجوزة لهذه الخدمة.

- نهاية المنفذ - آخر رقم من المنفذ محجوز لهذه الخدمة.

لإضافة خدمة، انقر فوق رمز Plus وقم بتكوين الاسم والبروتوكول ونوع بدء المنفذ/بروتوكول التحكم في الإنترنت (ICMP)/بروتوكول الإنترنت (IP) ورمز نهاية المنفذ/بروتوكول التحكم في الإنترنت (ICMP).

لتحرير خدمة، حدد صفا وانقر فوق رمز التحرير لتكوين الحقول كما هو موضح أدناه.

في هذا المثال، يتم تحديد خدمة FTP.

الخطوة 6. انقر فوق تطبيق.

لقد انتهيت الآن من تكوين إعادة توجيه المنافذ/إطلاق المنافذ بنجاح على الموجهات RV160 و RV260.