الهدف

الهدف من هذه المقالة هو توضيح كيفية تكوين انتقال IPv6 على الموجهات RV160x و RV260x باستخدام 6in4 أو 6rd.

المقدمة

يوفر الإصدار 6 من بروتوكول الإنترنت (IPv6) العديد من الميزات الإضافية للإصدار 4 من بروتوكول الإنترنت (IPv4). يوفر IPv6 مساحة عنوان أكبر وتجميع عناوين أسهل وأمان مدمج. تساعد المرحلة الانتقالية ل IPv6 الأجهزة المضيفة التي تنتمي إلى شبكات IPv6 على الاتصال عبر إرتباط شبكة IPv4.

للترحيل من IPv4 إلى IPv6، يمكنك إستخدام آلية انتقال عبر الإنترنت تسمى 6in4. يستخدم 6in4 الاتصال النفقي الذي يتم فيه تضمين حزم IPv6 في رؤوس IPv4 مع تعيين رقم بروتوكول IP على 41. رقم البروتوكول هو قيمة حقل "البروتوكول" في رأس IPv4 أو حقل "الرأس التالي" في IPv6. بروتوكول 41 هو بروتوكول التوجيه الذي يدمج حزم IPv6 داخل حزم IPv4. ثم يتم إرسال الحزم من خلال إنترنت IPv4 أو شبكة. يعتبر 6in4 آلية انتقال شائعة الاستخدام.

هناك طريقة بديلة لتحقيق الانتقال إلى بروتوكول IPv6 وهي النشر السريع عبر بروتوكول IPv6 (الإصدار السادس). كما أن الطراز 6rd عبارة عن آلية للاتصال النفقي تتيح لمزود خدمة الإنترنت (ISP) نشر الإصدار IPv6 بسرعة بطريقة تتسم بخفة الوزن والأمان دون الحاجة إلى ترقيات للبنية الأساسية الحالية لشبكة الوصول إلى الإصدار الرابع من بروتوكول الإنترنت (IPv4). في هذه الطريقة، يستخدم كل ISP بادئة IPv6 فريدة.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- الطراز RV160

- الطراز RV260

إصدار البرامج

- 1.0.00.15

تكوين انتقال IPv6

لتكوين انتقال IPv6 على RV160x/RV260x، اتبع الخطوات التالية.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى صفحة تكوين الويب الخاصة بالموجه لديك.

ملاحظة: في هذه المقالة، سنستخدم الطراز RV260W لتكوين الانتقال إلى بروتوكول IPv6. قد يختلف التكوين حسب الطراز الذي تستخدمه.

الخطوة 2. حدد WAN > انتقال IPv6.

الخطوة 3. تدقيق يمكن أن يمكن النفق قارن.

الخطوة 4. أدخل الوصف.

الخطوة 5. تعرض الواجهة المحلية وعنوان IPv4 المحلي الواجهة المحددة.

الخطوة 6. طقطقة يطبق.

نفق IPv6 في الإصدار الرابع من بروتوكول الإنترنت (6in4)

لإضافة نفق IPv4 (6in4)، أدخل المعلومات التالية:

الخطوة 1. حدد زر الخيار IPv6 في نفق IPv4 (6in4).

الخطوة 2. أدخل عنوان IPv4 البعيد.

الخطوة 3. أدخل عنوان IPv6 المحلي وطوله.

الخطوة 4. أدخل عنوان IPv6 وطوله عن بعد.

الخطوة 5. طقطقة يطبق.

الخطوة 6.ستحتاج إلى نسخ التكوين الجاري تشغيله إلى تكوين بدء التشغيل إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بالتكوين بين عمليات إعادة التشغيل. للقيام بذلك، انقر فوق أيقونة حفظ في أعلى الصفحة.

الخطوة 7. في إدارة التكوين، قم بالتمرير إلى قسم نسخ/حفظ التكوين. تأكد من أن المصدر يشغل التكوين والوجهة هي بدء التشغيل. طقطقة يطبق.

النشر السريع لبروتوكول IPv6 (الإصدار السادس)

في النشر السريع لبروتوكول IPv6 (الإصدار السادس)، يستخدم كل مزود خدمة الإنترنت (ISP) أحد بادئات بروتوكول IPv6 الخاصة به. وبالتالي، يتم ضمان موفر لتوفير الأجهزة المضيفة السادسة من جميع الأجهزة المضيفة الأصلية ل IPv6 التي يمكنها الوصول إلى شبكة IPv6 الخاصة بها.

الخطوة 1. حدد زر الاختيار الخاص بالنشر السريع عبر بروتوكول IPv6 (6rd).

الخطوة 2. في قسم وضع التكوين، انقر فوق تلقائيا من بروتوكول DHCP لاستخدام بروتوكول DHCP (الخيار 212) للحصول على بادئة 6rd وعنوان IPv4 للترحيل وطول قناع IPv4.

الخطوة 3. إذا كنت تفضل، حدد يدوي واضبط المعاملات 6rd التالية.

- أدخل عنوان IPv4 للترحيل.

- أدخل طول البادئة المشتركة ل IPv4.

- أدخل بادئة / طول IPv6. يتم تعريف شبكة IPv6 (الشبكة الفرعية) بواسطة البادئة. تحتوي جميع الأجهزة المضيفة في الشبكة على وحدات بت أولية متطابقة لعنوان IPv6 الخاص بها. أدخل عدد وحدات بت الأولية الشائعة في عناوين الشبكة. الافتراضي هو 64.

ملاحظة: يلزم أن يقوم مقدم خدمات الإنترنت بتحديد البارامترات المذكورة أعلاه.

الخطوة 4. طقطقة يطبق.

ملاحظة: تذكر النقر فوق رمز حفظ في أعلى الصفحة للانتقال إلى قسم إدارة التكوين لنسخ ملف التكوين الجاري تشغيله إلى ملف تكوين بدء التشغيل.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين عملية انتقال IPv6 بنجاح على الموجه RV160x/ RV260x الذي بحوزتك.