الهدف

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية عرض حالة التخصيص على هاتف بروتوكول الإنترنت من السلسلة Cisco 6800 و 7800 و 8800 Series مع البرامج الثابتة ذات الأنظمة المتعددة من خلال واجهة المستخدم الرسومية (GUI) والأداة المساعدة المستندة إلى الويب.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- سلسلة 6800 من هواتف بروتوكول الإنترنت (IP) مع البرامج الثابتة ذات الأنظمة المتعددة

- سلسلة 7800 من هواتف بروتوكول الإنترنت (IP) مع البرامج الثابتة ذات الأنظمة المتعددة

- سلسلة 8800 من هواتف بروتوكول الإنترنت (IP) مع البرامج الثابتة ذات الأنظمة المتعددة

إصدار البرامج

- 11.0.1

المقدمة

تتيح ميزة التكوين عن بعد (RC) توفير هاتف IP تلقائيا عند إخراجه من عبوته أو بعد إعادة ضبط المصنع، دون الاضطرار إلى تكوين الجهاز ماديا. بمجرد اكتمال تنزيل RC من خادم نظام تمكين تزامن البيانات (EDOS)، ستتمكن من عرض حالة التخصيص لهاتف IP على واجهة المستخدم الرسومية (GUI) أو الأداة المساعدة المستندة إلى الويب.

ها هي المتطلبات الأساسية للتهيئة عن بعد:

1. يجب تكوين عنوان التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC) الخاص بالجهاز على خادم EDOS باستخدام ملف تخصيص مرتبط. يتم القيام بذلك بشكل عام عند طلب الجهاز.

2. لن يتم تنفيذ RC إذا تم توفير خيارات بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف (DHCP) 66 و 160 و 159 و 150 و 60 و 43 و 125 مع تكوين وتم تنزيل ملف التعريف هذا بنجاح. يجب عدم تكوين هذا الأمر حتى يبدأ RC.

3. يجب أن يكون الجهاز متصلا بالإنترنت وقادرا على الاتصال بخادم EDOS لتنزيل التوصيف.

4. بما أن ملف تعريف EDOS يعيد توجيه الجهاز إلى خادم إمداد تتحكم فيه مزود الخدمة، فإن خادم الإمداد هذا يجب أن يكون أيضا يمكن الوصول إليه عبر الشبكة.

هنا المختلف حالات تخصيص التكوين التلقائي للجهاز:

- عند تمهيد هاتف IP لأول مرة بعد إعادة ضبط المصنع وعدم تكوينه، يتم فتح حالة التخصيص.

- إذا كانت خيارات DHCP متاحة، يتم إجهاض RC وتغييرات حالة التخصيص إلى تم إيقافها قبل اكتمالها.

- وإلا، فسيحاول RC تنزيل ملف التعريف من خادم EDOS. ستكون حالة التخصيص معلقة.

- بمجرد تنزيل ملف التعريف، يتم تغيير حالة التخصيص إلى معلق مخصص. يحدد ملف التعريف الذي تم تنزيله بشكل عام عنوان URL لإعادة التوجيه لتكوين التوفير وسيحاول الجهاز تنزيل التكوين من عنوان URL هذا. عادة، يكون عنوان URL هذا هو عنوان URL الخاص بموفر الخدمة.

- إذا نجح تنزيل URL المعاد توجيهه من خادم التوفير، فسيتم تغيير حالة التخصيص إلى مكتسب.

- إذا كانت حالة RC في حالة تعليق أو تعليق مخصص وإذا تم تكوين قاعدة ملف التعريف أو أي إعداد وكيل للملحق، سواء عبر الأداة المساعدة المستندة إلى الويب أو عبر config xml، يتوقف RC ويتم تغيير حالة التخصيص إلى تم إيقافها.

- في حالة التعليق وإذا لم يكن لخادم EDOS ملف تعريف عند طلب ملف توفير الجهاز، ترد EDOS مع ملف توفير فارغ ورد HTTP 200 OK، ويوقف هاتف IP عملية RC وتصبح حالة التخصيص غير متوفرة.

- إذا كان هناك أي خطأ آخر أثناء حالة معلق، يتم إعادة محاولة EDOS بعد تأخير لمدة دقيقة، دقيقتين، وأربع دقائق، وهكذا. ويضاعف هذا التأخير لكل إعادة محاولة لاحقة، مع تأخير يبلغ 24 ساعة كحد أقصى. إذا تم إعادة تمهيد هاتف IP أثناء حالة الانتظار، فسيبدأ تأخير إعادة المحاولة مرة أخرى في دقيقة واحدة وتستمر عملية مضاعفة عمليات تأخير إعادة المحاولة مرة أخرى بحد أقصى يصل إلى 24 ساعة.

- إذا كان هناك أي خطأ أثناء حالة الانتظار المخصص، فسيتم محاولة عمليات إعادة محاولة خادم التوفير باستخدام تردد استنادا إلى المعلمة Resync_err_retry_delay في ملف التعريف الذي تم تنزيله مسبقا من خادم EDOS.

- تشير الحالات التي تم إجهاضها وعدم توفرها إلى أن محاولات RC قد توقفت ولن تتم إعادة المحاولة مرة أخرى ما لم يتم إعادة تعيين الجهاز في المصنع.

- الحالة المكتسبة تعني أن RC قد أكمل بنجاح تعني تنزيل كل من ملف تعريف EDOS لهاتف IP وقاعدة إعادة التوجيه الخاصة بخادم التوفير بنجاح. كما هو موضح أعلاه، لن يتم إجراء أية محاولات RC أخرى حتى يتم إعادة ضبط الجهاز في المصنع.

عرض حالة التخصيص

من خلال واجهة المستخدم الرسومية (GUI) عبر الهاتف

الخطوة 1. اضغط على زر التطبيقات على هاتف IP.

الخطوة 2. أختر الحالة باستخدام زر نظام المجموعة للتنقل .

الخطوة 3. أختر معلومات المنتج.

الخطوة 4. أستخدم زر مجموعة التنقل للتنقل لأسفل إلى منطقة التخصيص. في هذا المثال، حالة تخصيص RC الحالية معلقة مخصصة.

يجب أن تكون قد شاهدت الآن بنجاح حالة التخصيص على هاتف Cisco 6800 و 7800 و 8800 Series IP مع البرامج الثابتة ذات الأنظمة المتعددة من خلال واجهة المستخدم الرسومية (GUI) للهاتف.

من خلال الأداة المساعدة المستندة إلى الويب

الخطوة 1. قم بالوصول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب لهاتف IP الخاص بك ثم قم بتسجيل الدخول كمسؤول.

ملاحظة: لمعرفة كيفية تكوين كلمة المرور على الهاتف متعدد الأنظمة 7800 أو 8800 Series، انقر هنا.

الخطوة 2. طقطقة متقدم.

ملاحظة: قد تختلف الخيارات المتاحة وفقا للطراز الدقيق لجهازك. في هذا المثال، يتم إستخدام هاتف IP Cisco 8841.

الخطوة 3. في علامة التبويب معلومات > حالة، تحقق من منطقة معلومات المنتج. يتم عرض حالة تخصيص RC في منطقة التخصيص. في هذا المثال، حالة تخصيص RC الحالية معلقة مخصصة.

يجب أن تكون قد شاهدت الآن بنجاح حالة التخصيص على هاتف بروتوكول الإنترنت Cisco 6800 و 7800 و 8800 Series مع البرامج الثابتة ذات الأنظمة المتعددة من خلال الأداة المساعدة المستندة إلى الويب.

لعرض الوثائق الأخرى، انقر فوق الروابط المتوفرة أدناه. صفحات المنتج هذه تتضمن روابط لكل المقالات لتلك السلسلة من الهواتف.

- صفحة المنتج لسلسلة 6800

- صفحة منتج السلسلة 7800

- صفحة المنتج لسلسلة 8800

عرض فيديو متعلق بهذه المقالة...

انقر هنا لعرض المحادثات التقنية الأخرى من Cisco