الهدف

تتضمن سلسلة هواتف Cisco IP 8800 متعددة الأنظمة مجموعة من هواتف بروتوكول الصوت عبر الإنترنت (VoIP) كاملة الميزات التي توفر الاتصال الصوتي عبر شبكة IP. توفر الهواتف جميع ميزات الهواتف التقليدية للشركات، مثل إعادة توجيه المكالمات وإعادة الطلب وسرعة الاتصال والنقل والاتصال بالمؤتمرات. يتم إستهداف هواتف Cisco IP 8800 Series متعددة الأنظمة للحلول التي ترتكز على تبادل فرع IP الخاص القائم على بروتوكول بدء جلسة عمل الطرف الثالث (SIP).

تتيح لك سلسلة هواتف Cisco IP 8800 متعددة الأنظمة إمكانية تخصيص إعدادات مثل اسم الهاتف والورق الخلفي والشعار وحافظة الشاشة وشاشة عرض السطوع وإعداد الإضاءة الخلفية وما إلى ذلك. يمكنك تكوين شاشة التوقف أو شاشات التوقف لهاتف Cisco IP وفقا لتفضيلاتك. عندما يكون الهاتف خاملا لوقت محدد، فإنه يدخل في وضع شاشة التوقف.

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية إدارة إعدادات حافظة الشاشة من خلال الأداة المساعدة المستندة إلى الويب أو واجهة المستخدم الرسومية (GUI) لهاتف Cisco IP 8800 Series متعدد الأنظمة.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- السلسلة 8800

إصدار البرامج

- 11.0.1

إدارة خلفية الشاشة على سلسلة 8800 من هواتف بروتوكول الإنترنت (IP) من Cisco

تكوين شاشة التوقف من خلال الأداة المساعدة المستندة إلى الويب

الخطوة 1. قم بالوصول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب لهاتف IP الخاص بك ثم قم بتسجيل الدخول كمسؤول.

ملاحظة: لمعرفة كيفية تكوين كلمة المرور على الهاتف متعدد الأنظمة 7800 أو 8800 Series، انقر هنا.

الخطوة 2. طقطقة متقدم.

الخطوة 3. طقطقة صوت.

ملاحظة: قد تختلف الخيارات المتاحة وفقا للطراز الدقيق لجهازك. في هذا المثال، يتم إستخدام هاتف بروتوكول الإنترنت Cisco 8861 IP.

الخطوة 4. انقر فوق مستخدم.

الخطوة 5. في منطقة الشاشة، أختر نعم من القائمة المنسدلة تمكين حافظة الشاشة". هذا خيار أعجزت افتراضيا.

الخطوة 6. في حقل انتظار شاشة التوقف"، أدخل عدد الثواني من وقت الخمول لكي تنقضي قبل بدء تشغيل شاشة التوقف. التقصير 300 ثاني.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام 60 ثانية.

الخطوة 7. أختر نوع العرض من القائمة المنسدلة "نوع حافظة الشاشة".

الخيارات هي:

- الساعة — يعرض الهاتف التاريخ والوقت على شاشة الهاتف. هذا هو الإعداد الافتراضي.

- صورة التنزيل — يعرض الهاتف صورة الخلفية.

- الشعار — يعرض الهاتف شعار الخلفية الذي تم تكوينه. إذا تم إختيار هذا الخيار، فقم بالتخطي إلى الخطوة 9.

- القفل — يعرض الهاتف أيقونة قفل متحركة. عند تأمين الهاتف، يعرض سطر الحالة رسالة تمرير. اضغط على أي مفتاح لإلغاء تأمين هاتفك.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار صورة التنزيل.

الخطوة 8. (إختياري) أدخل عنوان محدد موقع الموارد الموحد (URL) لصورة الخلفية في حقل عنوان URL لتنزيل الصورة.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام tftp://192.168.100.114/TFTP/image/cisco-wallpaper-800x480.png.

الخطوة 9. (إختياري) أدخل عنوان URL الخاص بصورة الخلفية في حقل عنوان URL الخاص بالشعار.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام tftp://192.168.100.114/TFTP/image/cisco-logo-800x480.png.

الخطوة 10. (إختياري) أدخل عدد الثواني قبل أن يتم تحديث شاشة التوقف في حقل فترة تحديث شاشة التوقف.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام 30 ثانية.

الخطوة 11. انقر فوق إرسال جميع التغييرات.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين إعدادات شاشة التوقف على هاتف Cisco IP 8800 Series Multiplatform Phone من خلال الأداة المساعدة المستندة إلى الويب.

بعد مرور 60 ثانية من عدم النشاط، سيتم عرض شاشة التوقف أدناه.

تكوين شاشة التوقف من خلال واجهة المستخدم الرسومية لهاتف IP

الخطوة 1. اضغط على زر التطبيقات على هاتف IP.

الخطوة 2. أختر تفضيلات المستخدم باستخدام زر نظام التنقل.

الخطوة 3. أختر تفضيلات الشاشة.

الخطوة 4. اضغط زر التنقل في المجموعة للتنقل بين شاشة التوقف قيد التشغيل.

الخطوة 5. اضغط على برنامج تعيين لحفظ إعداد شاشة التوقف.

الخطوة 6. أختر إعدادات شاشة التوقف.

الخطوة 7. اضغط أزرار مجموعة التنقل اليمنى أو اليسرى لاختيار نوع شاشة التوقف.

الخيارات هي:

- الساعة — يعرض الهاتف التاريخ والوقت على شاشة الهاتف. هذا هو الإعداد الافتراضي.

- صورة التنزيل — يعرض الهاتف صورة الخلفية. إذا كان هذا الخيار محددا، اتبع التعليمات باستخدام الأداة المساعدة المستندة إلى الويب.

- الشعار — يعرض الهاتف شعار الخلفية الذي تم تكوينه. إذا كان هذا الخيار محددا، اتبع التعليمات باستخدام الأداة المساعدة المستندة إلى الويب.

- القفل — يعرض الهاتف أيقونة قفل متحركة. عند تأمين الهاتف، يعرض سطر الحالة رسالة تمرير. اضغط على أي مفتاح لإلغاء تأمين هاتفك.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار الشعار.

الخطوة 8. في حقل الفاصل الزمني للتشغيل (ثانية)، أدخل عدد الثواني لوقت الخمول المطلوب انقضاؤه قبل بدء تشغيل شاشة التوقف. التقصير 300 ثاني.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام 60 ثانية.

الخطوة 9. (إختياري) في حقل تحديث الفاصل الزمني (ثانية)، أدخل عدد الثواني لوقت الخمول الذي تنقضي قبل أن يتم تحديث شاشة التوقف. الافتراضي هو 10 ثواني.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم تعيين الفاصل الزمني للتحديث على 30 ثانية.

الخطوة 10. اضغط على مفتاح ضبط البرنامج لحفظ إعدادات شاشة التوقف.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من إدارة إعدادات شاشة التوقف على هاتف Cisco IP 8800 Series Multiplatform Phone من خلال واجهة المستخدم الرسومية (GUI).

بعد مرور 60 ثانية من عدم النشاط، تظهر خلفية الشاشة أدناه كشاشة توقف الهاتف.