الهدف

تحتوي هواتف Cisco IP 7800 و 8800 series متعددة الأنظمة على محول إيثرنت داخلي، مما يتيح إعادة توجيه الحزم إلى الهاتف، وإلى منفذ (الوصول) الكمبيوتر ومنفذ الشبكة على الجزء الخلفي من الهاتف. إن يكون حاسب ربطت إلى الكومبيوتر (منفذ)، يتقاسم الكومبيوتر والهاتف ال نفسه خطوة طبيعي إلى المفتاح ويتشارك ال نفسه ميناء على المفتاح. يحتوي هذا الارتباط المادي المشترك على التأثيرات التالية لتكوين شبكة المنطقة المحلية الظاهرية (VLAN) على الشبكة:

- قد يتم تكوين شبكات VLAN الحالية على أساس شبكة IP الفرعية. ومع ذلك، قد لا تتوفر عناوين IP الإضافية لتخصيص الهاتف إلى الشبكة الفرعية نفسها الخاصة بالأجهزة الأخرى التي تتصل بنفس المنفذ.

- قد تقلل حركة مرور البيانات الموجودة على الهواتف التي تدعم شبكة VLAN جودة حركة مرور VoIP.

- قد يشير أمان الشبكة إلى حاجة إلى عزل حركة مرور صوت شبكة VLAN من حركة مرور بيانات شبكة VLAN.

أنت يستطيع حللت هذا إصدار ب يعزل الصوت حركة مرور على VLAN منفصل. سيتم تكوين منفذ المحول الذي يتصل الهاتف به لشبكات VLAN منفصلة للحمل:

- حركة مرور الصوت من هاتف بروتوكول الإنترنت (على سبيل المثال، شبكة VLAN المساعدة على سلسلة Cisco Catalyst 6000)

- حركة مرور البيانات من وإلى الكمبيوتر الذي يتصل بالمحول من خلال منفذ (وصول) الكمبيوتر لهاتف IP (شبكة VLAN الأصلية)

إن عزل الهواتف على شبكة VLAN مساعدة مستقلة يزيد من جودة حركة مرور الصوت ويتيح عدد كبير من الهواتف أن تتم إضافتها إلى شبكة موجودة لا تحتوي على عناوين IP كافية لكل هاتف.

كما تدعم سلسلة هواتف Cisco IP 7800 و 8800 متعددة الأنظمة الأساسية العديد من بروتوكولات شبكات Cisco المتوافقة مع معايير الصناعة المطلوبة للاتصالات الصوتية. توفر صفحة تكوين إيثرنت الخاصة بواجهة المستخدم الرسومية (GUI) الخاصة بهاتفك خيارات لعرض مجموعة متنوعة من إعدادات الشبكة وتغييرها. تقدم هذه المقالة إرشادات محتملة حول كيفية تكوين إعدادات الإيثرنت لهاتف Cisco IP 7800 أو 8800 Series Multiplatform Phone من خلال واجهة المستخدم الرسومية (GUI).

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرنامج الثابت

- سلسلة 7800 من هواتف بروتوكول الإنترنت (IP) | 11.0.1 (تنزيل الأحدث)

- سلسلة 8800 من هواتف بروتوكول الإنترنت (IP) | 11.0.1 (تنزيل الأحدث)

لا تعد هواتف 8800 series المشار إليها في هذه المقالة هواتف Enterprise التي تستخدم وحدة تحكم معينة في المكالمات. إذا كنت ترغب في مقارنة نوعي الهواتف المختلفين، فيمكنك مراجعة المقارنة والتباين: هواتف بروتوكول الإنترنت (MPP) من Cisco وهواتف بروتوكول الإنترنت (IP) الموحدة من Cisco.

الهواتف المزودة بالبرنامج الثابت متعدد الأنظمة

تتطلب هواتف حماية مستوى الإدارة (MPP) إما خدمة من موفر خدمة الاتصال الهاتفي عبر الإنترنت (ITSP) أو خادم التحكم في المكالمات الخاص بتبادل IP الخاص (PBX). ومن أمثلة ITSP الاتصال عبر WebEx و Ring Central و Verizon. بعض الأمثلة على خدمات IP PBX التي تعمل مع هواتف بروتوكول إدارة مستوى الإدارة (MPP) من Cisco تتضمن، منصات Asterisk، Centile، و Metaswitch.

وحدات التحكم في المكالمات ITSP و IP PBX هذه هي نظام منفصل يتصل فيه الهاتف ووحدة التحكم في المكالمات ببعضهما البعض لتوفير خدمات مثل منطقة المكالمات والبريد الصوتي. ونظرا لأن هواتف حماية مستوى الإدارة (MPP) لا تستخدم وحدة تحكم معينة في المكالمات، يتفاوت الوصول والإجراءات.

يمكن لكل وحدة تحكم في المكالمات اتباع إجراءات مختلفة، لذلك لا يمكننا أن نطلعك على طريقة عملها بالضبط. للحصول على معلومات والمساعدة في أوامر البريد الصوتي المحددة الخاصة بك، ارجع إلى مواقع التعليمات من الموفر الذي إخترته. إذا كان لديك مسؤول، فيمكنك الاتصال بهم للحصول على التفاصيل والتدريب المحتمل.

خيار ممكن لتكوين إعدادات إيثرنت لهاتف IP

الخطوة 1. اضغط على زر الإعدادات على هاتف IP الخاص بك.

الخطوة 2. أختر تكوين الشبكة باستخدام زر التنقل للدائرة.

الخطوة 3. أخترت إثرنيت تشكيل.

الخطوة 4. (إختياري) أختر مصادقة 802.1X لتمكين مصادقة 802.1X على هاتف IP.

هام: قبل تمكين هذه الميزة، يجب تكوين مصادقة منفذ 802.1X على المحول. للحصول على تعليمات، انقر هنا.

الخطوة 5. (إختياري) اضغط على السهم الأيسر أو الأيمن لزر التنقل لتشغيل مصادقة جهاز 802.1X. الإعداد الافتراضي هو إيقاف التشغيل.

الخطوة 6. (إختياري) أختر حالة الحركة لعرض حالة الحركة.

يتم عرض المعلومات التالية:

- حالة المعاملة — يعرض حالة المصادقة المختلفة في حالة تشغيل مصادقة جهاز 802.1x.

- غير متصل — هذه هي الحالة الافتراضية.

- الاتصال — يشير إلى ما إذا كانت مصادقة 802.1x قد بدأت في الجهاز.

- مصدق — يشير إلى ما إذا كانت مصادقة 802.1x قد تم تأسيسها في الجهاز.

- يعرض البروتوكول — بروتوكول الخادم.

الخطوة 7. (إختياري) اضغط على زر الخلف   للعودة إلى صفحة مصادقة 802.1X.

الخطوة 8. اضغط على زر إرسال لحفظ إعدادات التكوين.

الخطوة 9. في منطقة تكوين منفذ المحول، اضغط السهم الأيسر أو الأيمن لزر التنقل لاختيار سرعة منفذ الشبكة ووضع الإرسال ثنائي الإتجاه. الخيارات هي auto، و 10 ميغابايت نصفي، و 10 ميغابايت كامل، و 100 ميغابايت نصفي، و 1000 ميغابايت كامل. الإعداد الافتراضي هو تلقائي.

هام: لتكوين هذا الخيار، ضع في الاعتبار الإرشادات التالية:

- إذا كان الهاتف متصلا بمحول، فقم بتكوين المنفذ على المحول على نفس السرعة/الإرسال ثنائي الإتجاه كالهاتف، أو قم بتكوين كلا منهما على التفاوض التلقائي.

- إذا قمت بتغيير إعداد هذا الخيار، فيجب عليك تغيير خيار تكوين منفذ PC إلى نفس الإعداد.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام 1000 full.

الخطوة 10. في منطقة تكوين PC Port، اضغط السهم الأيسر أو الأيمن لزر التنقل لاختيار سرعة الكمبيوتر ووضع الإرسال ثنائي الإتجاه أو منفذ المنفذ. الخيارات هي auto، و 10 ميغابايت نصفي، و 10 ميغابايت كامل، و 100 ميغابايت نصفي، و 1000 ميغابايت كامل. الإعداد الافتراضي هو تلقائي.

هام: لتكوين هذا الخيار، ضع في الاعتبار الإرشادات التالية:

- إذا كان الهاتف متصلا بمحول، فقم بتكوين المنفذ على المحول على نفس السرعة/الإرسال ثنائي الإتجاه كالهاتف، أو قم بتكوين كلا منهما على التفاوض التلقائي.

- إذا قمت بتغيير إعداد هذا الخيار، فيجب عليك تغيير خيار تكوين منفذ PC إلى نفس الإعداد.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام 1000 full.

الخطوة 11. في منطقة CDP، اضغط السهم الأيمن أو الأيسر من زر التنقل لتشغيل بروتوكول اكتشاف Cisco (CDP) أو إيقاف تشغيله. عند تمكين بروتوكول CDP، يمكن للجهاز الإعلان عن وجوده لأجهزة Cisco الأخرى وتلقي معلومات حول الأجهزة الأخرى في الشبكة. الإعداد الافتراضي قيد التشغيل. في هذا المثال، تم إيقاف تشغيل CDP.

الخطوة 12. في المنطقة LLDP-MED، اضغط السهم الأيسر أو الأيمن الخاص بزر التنقل لتبديل تشغيل اكتشاف نقطة نهاية الوسائط (MED) لبروتوكول اكتشاف طبقة الارتباط (LLDP) أو إيقاف تشغيله. عند تمكين LLDP-MED، يمكن أن يعلن الهاتف عن نفسه للأجهزة الأخرى التي تستخدم أيضا البروتوكول نفسه. في هذا المثال، يتم تشغيل بروتوكول LLDP-MED.

ملاحظة: لمعرفة كيفية تكوين إعدادات LLDP-MED على المحول لديك، انقر هنا.

الخطوة 13. في حقل تأخير بدء التشغيل، أدخل قيمة تأخير للمحول للوصول إلى حالة إعادة التوجيه قبل أن يرسل الهاتف أول حزمة LLDP-MED. التأخير الافتراضي هو 3 ثواني. لتكوين بعض المحولات، قد تحتاج إلى زيادة هذه القيمة إلى قيمة أعلى لتعمل بروتوكول LLDP-MED. يمكن أن يكون تكوين تأخير مهما للشبكات التي تستخدم بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP).

ملاحظة: في هذا المثال، يكون تأخير بدء التشغيل 5 ثوان.

الخطوة 14. في منطقة الشبكة المحلية الظاهرية (VLAN)، اضغط السهم الأيمن أو الأيسر من زر التنقل لتمكين شبكة VLAN أو تعطيلها. يسمح تمكين شبكة VLAN لك بإدخال معرف شبكة VLAN عندما تستخدم شبكة VLAN دون CDP أو LLDP. عندما تستخدم شبكة VLAN مع CDP أو LLDP، فإن شبكة VLAN المقترنة تأخذ سابقة عبر معرف شبكة VLAN الذي تم إدخاله يدويا.

الخطوة 15. في حقل معرف شبكة VLAN، أدخل معرف شبكة VLAN لهاتف IP عند إستخدام شبكة VLAN دون CDP (تمكين شبكة VLAN وتعطيل CDP). نطاق معرف شبكة VLAN من 1 إلى 4094. التقصير VLAN 1.

ملاحظة: يتم تمييز حزم الصوت فقط باستخدام معرف VLAN. إذا كان معرف VLAN هو 1، فلا يمكنك تمييز الحزم الصوتية بمعرف VLAN.

ملاحظة: في هذا المثال، معرف شبكة VLAN المستخدم هو VLAN رقم 40.

الخطوة 16. في حقل معرف PC Port VLAN، أدخل معرف VLAN الذي يتم إستخدامه لتمييز الاتصالات من منفذ PC على الهاتف. ال VLAN id مدى من 0 إلى 4095. التقصير VLAN 1.

الخطوة 17. اضغط على برنامج تعيين لحفظ الإعدادات التي تم تكوينها.

الخطوة 18. (إختياري) للتحقق من تطبيق الإعدادات التي تم تكوينها، اضغط على الزر إعدادات على هاتف IP الخاص بك ثم أختر الحالة > حالة الشبكة. يجب أن تعرض صفحة حالة الشبكة إعدادات التكوين المحدثة.