الهدف

تتضمن هواتف Cisco IP 7800 و 8800 series متعددة الأنظمة مجموعة من هواتف بروتوكول الصوت عبر الإنترنت (VoIP) كاملة المزايا التي توفر الاتصال الصوتي عبر شبكة IP. توفر الهواتف جميع ميزات الهواتف التقليدية للشركات، مثل إعادة توجيه المكالمات وإعادة الطلب وسرعة الاتصال والنقل والاتصال بالمؤتمرات. يتم إستهداف هواتف Cisco IP 7800 و 8800 Series متعددة الأنظمة الأساسية للحلول التي ترتكز على تبادل فرع IP الخاص القائم على بروتوكول بدء جلسة عمل الطرف الثالث (SIP).

تتيح لك هواتف Cisco IP 7800 و 8800 Series متعددة الأنظمة الأساسية تخصيص إعدادات مثل اسم الهاتف والورق الخلفي والشعار وموضع الشاشة وشاشة العرض وعرض السطوع وإعداد الإضاءة الخلفية وما إلى ذلك. إذا كنت تفضل توفير الطاقة، يمكنك تعطيل الإضاءة الخلفية على كل هاتف في وقت محدد مسبقا. يبقى سطح المكتب للهاتف مرئيا، حتى مع إيقاف الإضاءة الخلفية.

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية تكوين إعدادات مؤقت الإضاءة الخلفية من خلال الأداة المساعدة المستندة إلى الويب أو واجهة المستخدم الرسومية (GUI) لهاتف Cisco IP 7800 أو 8800 Series Multiplatform Phone.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- السلسلة 7800

- السلسلة 8800

إصدار البرامج

- 11.0

تكوين إعدادات مؤقت الإضاءة الخلفية

من خلال الأداة المساعدة المستندة إلى الويب

الخطوة 1. يمكنك الوصول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب لهاتف IP لديك، ثم أختر تسجيل دخول المسؤول > خيارات متقدمة.

الخطوة 2. أختر الصوت > الهاتف.

الخطوة 3. قم بالتمرير لأسفل إلى مساحة الشاشة، ثم أختر عدد الدقائق الخاصة بوقت الخمول الذي يمكن أن ينقضي قبل أن يتم إيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية من القائمة المنسدلة لمؤقت الإضاءة الخلفية.

ملاحظة: هاتف Cisco IP 7811 لا يحتوي على خيار مؤقت الإضاءة الخلفية.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار "تشغيل دائم".

الخطوة 4. انقر فوق إرسال جميع التغييرات.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين إعدادات مؤقت الضوء الخلفي بنجاح على هاتف Cisco IP 7800 أو 8800 Series Multiplatform Phone من خلال الأداة المساعدة المستندة إلى الويب.

من خلال واجهة المستخدم الرسومية لهاتف بروتوكول الإنترنت (IP)

الخطوة 1. اضغط على زر الإعدادات على هاتف IP الخاص بك.

الخطوة 2. أختر تفضيلات المستخدم باستخدام زر تصفح الدائرة .

الخطوة 3. أختر تفضيلات الشاشة.

الخطوة 4. أختر مؤقت الضوء الخلفي. في هذا المثال، تم تعيين مؤقت الضوء الخلفي على 5m.

الخطوة 5. اضغط زر التنقل في الدائرة على هاتف IP الخاص بك لضبط إعدادات مؤقت الإضاءة الخلفية.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار "تشغيل دائم".

الخطوة 6. اضغط على المفتاح تعيين لحفظ الإعدادات.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين إعدادات مؤقت الإضاءة الخلفية بنجاح على هاتف Cisco IP 7800 أو 8800 Series Multiplatform Phone من خلال واجهة المستخدم الرسومية (GUI).