الهدف

الإمداد هو عملية إعداد شبكة وتجهيزها للسماح لها بتوفير الخدمات لمستخدميها. يشير إمداد الشبكة بشكل خاص إلى إمداد خدمات العملاء إلى عناصر الشبكة. وهو يسمح لهاتف بروتوكول الإنترنت بسحب معلومات التكوين الخاصة به من خادم مركزي تلقائيا. وبهذه الطريقة، يمكن تهيئة الهواتف معا من موقع مركزي واحد بدلا من الذهاب إلى كل هاتف وإعداده بشكل فردي.

تتيح صفحة إعدادات قاعدة ملف التعريف في علامة التبويب "التوفير" الخاصة بهواتف IP من السلسلة 7800 أو 8800 للمستخدم إعادة مزامنة هاتف IP مع ملف تعريف بعيد. يتم إستخدام خيار إعادة المزامنة لمزامنة هواتف IP الفردية إلى تكوين قياسي متوفر في هاتف IP عن بعد.

تقدم لك هذه المقالة تعليمات حول كيفية تكوين قواعد ملف التعريف على هاتف بروتوكول الإنترنت Cisco IP Phone 7800 أو 8800 Series IP Phone.

ملاحظة: تتم إعادة ضبط الهاتف فقط عندما يكون في حالة الخمول.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- السلسلة 7800

- السلسلة 8800

إصدار البرامج

- 10.4

تشكيل توصيف جديد

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب واختر تسجيل دخول المسؤول > خيارات متقدمة.

الخطوة 2.أختر الصوت > الإمداد > ملف تعريف التكوين.

الخطوة 3. أختر نعم من القائمة المنسدلة تمكين التوفير. وهذا يتيح لك التحكم في جميع إجراءات إعادة المزامنة بشكل مستقل عن إجراءات ترقية البرامج الثابتة. ويتم إستخدام هذا أيضا لتمكين الإعداد عن بعد. يسمح الإعداد عن بعد بتخزين الملفات الجاري تشغيلها مؤقتا في خادم ويب. القيمة الافتراضية هي نعم.

الخطوة 4. أختر نعم من القائمة المنسدلة "إعادة التعيين" في القائمة المنسدلة. يؤدي هذا إلى تشغيل عملية إعادة تشغيل بعد كل عملية إعادة تشغيل باستثناء عمليات إعادة التشغيل التي تتسبب فيها تحديثات المعلمات وترقيات البرامج الثابتة. القيمة الافتراضية هي نعم.

الخطوة 5. في حقل التأخير العشوائي لإعادة المزامنة، أدخل وقت التأخير. هذه هي الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل أن يتصل بخادم الإعداد، مما يمنع الحمل الزائد لخادم الإمداد عند محاولة جميع الأجهزة تشغيل الجهاز في نفس الوقت والقيام بالتكوين الأولي. ولا يمكن إستخدام هذا التأخير إلا في وقت التكوين الأولي عند تشغيل الجهاز أو إعادة تعيينه. وحدة هذه المعلمة هي 20 ثانية. تشير القيمة الافتراضية 2 إلى 40 ثانية. يتم تعطيل هذه الميزة إذا تم تعيين هذه المعلمة على 0.

ملاحظة: على سبيل المثال، القيمة المستخدمة هي 3.

الخطوة 6. في الحقل إعادة المزامنة من (HHmm)، أدخل الوقت بتنسيق 24 ساعة (hhmm). هذا هو الوقت الذي سيتبعه هاتف IP لإعادة المزامنة.

ملاحظة: على سبيل المثال، يتم إستخدام 1800.

الخطوة 7. في حقل إعادة المزامنة عند التأخير العشوائي، أدخل وقتا (بالثواني). سيتم إعادة مزامنة هاتف IP بطريقة عشوائية حتى لا يوجد تصادم في الخادم بين طلبات إعادة المزامنة من هواتف IP المتعددة. الإدخال الافتراضي هو 600 ثانية (10 دقائق).

ملاحظة: على سبيل المثال، القيمة المدخلة هي 666.

الخطوة 8. في حقل إعادة المزامنة الدورية، أدخل وقتا (بالثواني) يقوم الجهاز بإعادة المزامنة بشكل دوري مع خادم الإعداد. يكون مؤقت إعادة المزامنة هذا نشطا فقط بعد أول مزامنة ناجحة مع الخادم. لمنع إعادة المزامنة الدورية، قم بتعيين المعلمة إلى 0. القيمة الافتراضية هي 3600 ثانية.

ملاحظة: على سبيل المثال، القيمة المدخلة هي 3665.

الخطوة 9. في حقل تأخير إعادة محاولة خطأ إعادة المزامنة، أدخل وقتا (بالثواني) يتم بعده إجراء إعادة المزامنة إذا فشلت عملية إعادة المزامنة السابقة بين الخادم والجهاز. يوجد مؤقت إعادة محاولة خطأ يتم تشغيله في حالة فشل المحاولة السابقة لإعادة المزامنة مع خادم التوفير. إذا تم تعيين هذه القيمة على 0، فسيحاول الجهاز على الفور إعادة المزامنة مع الخادم بعد محاولة فاشلة. القيمة الافتراضية هي 3600 ثانية.

ملاحظة: في هذا المثال، القيمة المدخلة هي 3601.

الخطوة 10. في حقل تأخير إعادة المزامنة الإجباري، أدخل وقت تأخير (بالثواني). يشير هذا إلى الحد الأقصى للتأخير الذي ينتظره جهاز خدمة IP الهاتفية قبل محاولة إعادة المزامنة. لن يقوم الجهاز بإعادة المزامنة إذا كانت أي من خطوط الهاتف نشطة، لذلك سينتظر الجهاز هذا الوقت حتى تصبح خطوط الهاتف خاملة قبل محاولة إعادة المزامنة مع الخادم. وهذا يسهل على المستخدم إجراء المكالمات دون أي انقطاع. يتوقف عداد الوقت الموجود في الجهاز عندما تصبح خطوط الهاتف خاملة وينتظر حتى يتوقف المؤقت إلى الصفر. يتم تأجيل محاولات إعادة المزامنة حتى ذلك الحين. القيمة الافتراضية هي 14400 ثانية.

ملاحظة: على سبيل المثال، القيمة المدخلة هي 14401.

الخطوة 11. تأكد من إختيار Yesis من القائمة المنسدلة ResetYnc من SIP. وهذا يسمح بتشغيل "إعادة المزامنة" من خلال رسالة SIP NOTIFY. القيمة الافتراضية هي نعم.

الخطوة 12. في حقل Resync Trigger 1، أدخل تعبير شرطي عن الوقت الذي يجب فيه تشغيل إعادة المزامنة. يتم تشغيل إعادة المزامنة عندما تقوم المعادلة المنطقية في هذه المعلمات بقياس قيمة TRUE. القيمة الافتراضية فارغة. يجب أن يكون مشغل إعادة المزامنة بالتنسيق أو الصياغة التالية: http://phone-ip-addr/admin/resync?protocol://server-name[:port]/profile-pathName

ملاحظة: على سبيل المثال، تكون الصياغة هي http://10.74.121.56/admin/resync?tftp://10.74.121.56:69/8861conf.cfg

الخطوة 13. (إختياري)في حقل مشغل ResetYnc 2، أدخل تعبيرا مشروطا عن الوقت الذي يجب فيه تشغيل إعادة المزامنة. يتم تشغيل إعادة المزامنة عندما تقوم المعادلة المنطقية في هذه المعلمات بقياس قيمة TRUE. القيمة الافتراضية فارغة.

الخطوة 14. تأكد من فشل Yesis الذي تم إختياره من Resync في القائمة المنسدلة FNF. سيؤدي هذا إلى إعلام المستخدم إذا كانت إستجابة "الملف غير المعثور عليه" من خادم التوفير توفر عملية إعادة مزامنة ناجحة أو فاشلة. تقوم عملية إعادة المزامنة الفاشلة بتنشيط مؤقت إعادة مزامنة الخطأ. القيمة الافتراضية هي نعم.

الخطوة 15. في الحقل قاعدة ملف التعريف، أدخل البرنامج النصي لملف التعريف الذي يعرف البروتوكول وعنوان ربط ملف التعريف المرتبط. كرر هذه الخطوة لقواعد ملف التعريف B و C و D. القيمة الافتراضية هي /spa$PSN.cfg. الإعراب هو protocol://server[:port]/profile_pathname.

ملاحظة: على سبيل المثال، يتم إستخدام http://10.74.121.56/dms/CP-8861-3PCC/8861-3PCC.xml. إذا لم يتم تحديد هذا الأمر، فإنه يتم أخذ TFTP كافتراضي ويتم الحصول على عنوان خادم TFTP من خيار بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف (DHCP) 66. في عنوان الربط، يمكن الإشارة إما إلى عنوان IP أو اسم المجال المؤهل بالكامل (FQDN) الخاص بالخادم. يمكن أن يحتوي اسم الملف على وحدات ماكرو مثل $MA الذي يسمح بتوسيع عنوان التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC) الخاص بالجهاز.

يتم تنفيذ البرامج النصية لملف التعريف لقواعد ملف التعريف من B إلى D بالترتيب بعد إتمام تنفيذ قاعدة ملف التعريف الأساسي. في حالة تشغيل عملية إعادة مزامنة وكانت قاعدة ملف التعريف فارغة، يستمر حساب وتنفيذ قواعد ملف التعريف المتبقية من B إلى D.

الخطوة 16. أدخل خيارات DHCP في خيار Resync DHCP لاستخدام الحقل لاستعادة البرنامج الثابت وملف التعريف. القيم الافتراضية هي 160 و 159 و 66 و 150.

الخطوة 17. في حقل طلب السجل msg، أدخل رسالة طلب إعادة مزامنة السجل. يتم إرسال هذه الرسالة إلى خادم syslog في بداية محاولة إعادة المزامنة. القيمة $pn$mac — يطلب إعادة مزامنة$scheme://$servip:$port$path.

الخطوة 18. في حقل Log Success MSG، أدخل رسالة نجاح إعادة ضبط السجل. يتم تلقي هذه الرسالة عند إتمام محاولة إعادة المزامنة بنجاح. القيمة $pn$mac — إعادة مزامنة ناجحة$scheme://$servip:$port$path.

الخطوة 19. في حقل فشل السجل msg، أدخل رسالة فشل إعادة مزامنة السجل. يتم تلقي هذه الرسالة عند فشل محاولة إعادة المزامنة. القيمة $pn$mac — فشلت إعادة المزامنة: $err.

الخطوة 20. تأكد من إختيار نعم من القائمة المنسدلة لإعادة المزامنة القابلة للتكوين الخاصة بالمستخدم. القيمة الافتراضية هي نعم.

الخطوة 21. انقر فوق إرسال جميع التغييرات. تم تكوين التغييرات.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين ملف تعريف جديد على هاتف Cisco IP 7800 أو 8800 Series متعدد الأنظمة.