الهدف

تتيح لك إعادة ضبط هاتف Cisco IP 7800 أو 8800 Series Multiplatform Phone إلى الإعداد الافتراضي إمكانية إستعادة جميع إعدادات الهاتف إلى إعدادات المصنع الافتراضية. ويتم ذلك عادة عندما يحتاج الهاتف إلى التخلص من إعداداته وتكوينه بإعدادات جديدة. على سبيل المثال، سيتم نشر الهاتف إلى مستخدم آخر. يمكنك إعادة ضبط الهاتف إلى إعداداته الافتراضية قبل إدخال إعدادات جديدة لضمان إزالة التكوين من المستخدم السابق من الهاتف.

يهدف هذا مادة أن يبدي أنت كيف أن يعيد ال cisco ip هاتف 7800 أو 8800 sery Multiplatform هاتف إلى تقصير عملية إعداد.

ملاحظة: قد تحتاج أيضا إلى إجراء عملية إعادة الضبط من خلال إدارة المكالمات إذا كنت تستخدم واحدة. تحقق من المعلومات المتعلقة بتعيين هاتف لمستخدم آخر على وثائق مدير مكالماتك.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- السلسلة 8800

- السلسلة 7800

إعادة ضبط هاتف IP

ملاحظة: قبل إعادة تعيين هاتف Cisco IP 7800 أو 8800 Series Multiplatform Phone، تأكد مما يلي:

- يجب توصيل الهاتف بشبكة تدعم بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف (DHCP).

- يجب تكوين عنوان IP لخادم بروتوكول نقل الملفات المبسط (TFTP) باستخدام الخيار 150 أو الخيار 66.

الخطوة 1. قطع الاتصال بالطاقة من الهاتف. إذا كنت تستخدم Power over Ethernet (PoE) كمصدر طاقة للهاتف، فقم بفصل كبل الإيثرنت عن الهاتف. إذا كنت تستخدم مهايئ طاقة، فقم بفصل كبل الطاقة.

الخطوة 2. بعد مرور خمس ثوان، اضغط باستمرار على مفتاح Pound (#) ثم قم بإعادة توصيل الطاقة بالهاتف.

الخطوة 3. بمجرد أن يتوقف ضوء مؤشر كتم الصوت، قم بإطلاق مفتاح الجنيه ثم اضغط على 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، *، 0، #sequentially. يجب إنهاء الضغط على كافة المفاتيح المذكورة في أقل من خمس ثوان، وإلا فلن تكون عملية إعادة التعيين ناجحة.

ملاحظة: بعد الضغط على لوحة المفاتيح،  سيضيء زر كتم الصوت ليشير إلى أن عملية إعادة الضبط قد بدأت. لا تقم بفصل الطاقة عن الهاتف أثناء مرورها بعملية إعادة ضبط المصنع.

الخطوة 4. انتظر حتى يتم إيقاف تشغيل المصباح الموجود على زر كتم الصوت وسيبدأ الهاتف في إعادة التشغيل. بمجرد إعادة التشغيل، يتم الآن إعادة التعيين.

يجب عليك الآن إعادة ضبط هاتف Cisco IP 7800 أو 8800 Series Multiplatform Phone بنجاح إلى إعدادات المصنع الافتراضية.