الهدف

تتيح لك إعادة ضبط سلسلة هاتف Cisco IP 7800 وسلسلة هاتف Cisco IP 8800 إلى الإعداد الافتراضي إمكانية إستعادة جميع إعدادات الهاتف إلى إعدادات المصنع الافتراضية. ويتم ذلك عادة عندما يحتاج الهاتف إلى التخلص من إعداداته وتكوينه بإعدادات جديدة. على سبيل المثال، سيتم نشر الهاتف إلى مستخدم آخر. يمكنك إعادة ضبط الهاتف إلى إعداداته الافتراضية قبل إدخال إعدادات جديدة لضمان إزالة التكوين من المستخدم السابق من الهاتف.

يوضح هذا المقال طريقتين لإعادة ضبط سلسلة هاتف Cisco IP 7800 وسلسلة هاتف Cisco IP 8800.

قبل إعادة تعيين سلسلة هاتف Cisco IP 7800 Series أو سلسلة هاتف Cisco IP 8800 Series، تأكد مما يلي:

- يجب توصيل الهاتف بشبكة تدعم بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف (DHCP).

- يجب تكوين عنوان IP لخادم بروتوكول نقل الملفات المبسط (TFTP) باستخدام الخيار 150 أو الخيار 66.

قد تحتاج أيضا لإعادة التعيين إلى العمل، إلى إجراء إعادة تعيين من خلال إدارة الاتصال لديك. تحقق من وثائق مدير المكالمات للحصول على مزيد من التفاصيل حول إعادة التعيين. والقائمة الخاصة بهواتف المؤسسات مختلفة، ولكن العملية قد لا تزال تعمل.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- 7800 سلسلة هاتف

- 8800 سلسلة هاتف

إعادة ضبط هاتف بروتوكول الإنترنت في المصنع من قائمة الهاتف

الخطوة 1. اضغط على زر التطبيقات في مقدمة الهاتف.

الخطوة 2. قم بالتمرير لأسفل وحدد إدارة الجهاز > تحديد. للتمرير لأسفل، أستخدم زر التنقل كما هو موضح هنا.

الخطوة 3. قم بالتمرير لأسفل وحدد إعادة ضبط المصنع > تحديد.

الخطوة 4. قم بالتمرير لأسفل وحدد موافق.

إعادة ضبط هاتف IP باستخدام لوحة المفاتيح

الخطوة 1. قطع الاتصال بالطاقة من الهاتف. إذا كنت تستخدم Power over Ethernet (PoE) كمصدر طاقة للهاتف، فقم بفصل كبل الإيثرنت عن الهاتف. إذا كنت تستخدم مهايئ طاقة، فقم بفصل كبل الطاقة.

الخطوة 2. انتظر لخمس ثوان.

الخطوة 3. اضغط باستمرار على مفتاح Pound (#) ثم قم بإعادة توصيل الطاقة بالهاتف.

استمر في الضغط باستمرار على مفتاح الجنيه.

الخطوة 4. بمجرد أن يتوقف ضوء مؤشر كتم الصوت، قم بإطلاق مفتاح الجنيه ثم اضغط على 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، *، 0، #. التوقيت هو كل شيء، لذا لا تتأخر!

في هواتف 8800 ، عندما تضغط على 1 ، مؤشر سماعة الرأس / مؤشر LED يتوقف. هذا متوقع.

لديك أقل من خمس ثوان لإنهاء الضغط على لوحة المفاتيح، وإلا فلن تنجح عملية إعادة الضبط.

الخطوة 5. بعد الضغط على لوحة المفاتيح،  سيضيء زر كتم الصوت ليشير إلى بدء عملية إعادة الضبط. لا تقم بفصل الطاقة عن الهاتف أثناء مرورها بعملية إعادة ضبط المصنع.

الخطوة 6. انتظر حتى يتم إيقاف تشغيل المصباح الموجود على زر كتم الصوت وسيبدأ الهاتف في إعادة التشغيل. بمجرد إعادة التشغيل، يتم الآن إعادة التعيين.

يجب عليك الآن إعادة ضبط سلسلة هاتف Cisco IP 7800 أو سلسلة هاتف Cisco IP 8800 Series إلى إعدادات المصنع الافتراضية الخاصة بها.