الهدف

الهدف من هذا المقال هو توفير الخطوات اللازمة للعثور على عنوان IP الخاص بهاتف سلسلة Cisco 6800.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- هاتف IP 6821 مع البرامج الثابتة ذات الأنظمة المتعددة

- هاتف IP 6841 مع البرامج الثابتة ذات الأنظمة المتعددة

- هاتف IP 6851 مع البرامج الثابتة ذات الأنظمة المتعددة

إصدار البرامج

- 11.2.3

المقدمة

تم إنشاء هواتف بروتوكول الإنترنت (IP) من Cisco لتطابق إحتياجاتك. لقد بدأت الاتصالات الصوتية تتحول لكي تصبح أكثر توحدا ومرونة وتكاملا. تعد هواتف Cisco متعددة الأنظمة الأساسية مثالية للمكاتب التي تعمل بواسطة Cisco BroadCloud، أو مع الأنظمة الأساسية المدعومة للاتصال السحابي من قبل جهات خارجية، بما في ذلك منصات Asterisk و Centile و Metaswitch.

هناك أوقات يكون من الضروري فيها معرفة عنوان IP الخاص بهاتف السلسلة 6800. يمكن إستخدامها للوصول إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI)، أو إدارة الهاتف عن بعد، أو إنشاء قوائم التحكم في الوصول (ACL) على محول ما للسماح بحركة المرور عبر الهاتف، أو التحقق من أنك على شبكة المنطقة المحلية الظاهرية (VLAN) الصحيحة.

نظرة عامة على الهاتف

1. مؤشر المكالمات الواردة أو البريد الصوتي

2. أزرار الخط والميزات

3. Softkeys

4. ملاحة

5. عقد الاجتماعات ونقلها والمؤتمرات

6. سماعة الهاتف وسماعة الرأس وكتم الصوت

7. البريد الصوتي والتطبيقات والدليل

8. مستوى الصوت

ملاحظة: الصورة الموضحة هي طراز هاتف Cisco IP 6841. للحصول على نظرة عامة على الميزات المختلفة للنماذج في هذه السلسلة، انقر هنا.

تحديد عنوان IP للهاتف

بشكل نموذجي، يعين خادم DHCP عنوان IP، لذلك يجب تمهيد الهاتف وتوصيله بالشبكة الفرعية.

للاتصال، يجب أن يكون الهاتف على الشبكة الفرعية نفسها الخاصة بالأجهزة الأخرى في هذه الشبكة. ملاحظة:

الخطوة 1. اضغط على مفتاح التطبيقات عبر الهاتف.

الخطوة 2. انتقل لأسفل إلى قسم التنقل في الهاتف للتنقل عبر الخيارات.

تحتوي الطرز الأحدث على قسم ActiveAtion يبدو مختلفا قليلا ولكنه يؤدي نفس الوظائف.

الخطوة 3. حدد الحالة عند ظهورها بالضغط على مركز زر التنقل على الهاتف أو بالضغط على مفتاح تحديد البرنامج.

الخطوة 4. قم بالتمرير إلى حالة الشبكة وحدد بالضغط على مركز زر التنقل على الهاتف أو بالضغط على مفتاح تحديد البرنامج.

الخطوة 5. قم بالتمرير إلى حالة IPv4 (أو حالة IPv6 وفقا لشبكتك) وحدد من خلال الضغط على مركز زر التنقل على الهاتف.

الخطوة 6. لاحظ عنوان IP المدرج في القائمة. في هذا المثال، يتم إستخدام 192.168.0.101 لعنوان IP الخاص بهاتف IP.

الآن بعد أن أصبح لديك عنوان IP الخاص بهاتف بروتوكول الإنترنت من السلسلة Cisco 6800 Series، يمكنك المضي قدما في تلبية إحتياجات التكوين أو الإدارة لديك.

إذا كنت ترغب في عرض مقالة حول الوظائف الأساسية لسلسلة 6800 من هواتف IP، فانقر هنا.

إذا كنت ترغب في الوصول إلى صفحة الويب الخاصة بهاتف بروتوكول الإنترنت من السلسلة 6800، فانقر هنا.

للحصول على دليل مستخدمي هاتف بروتوكول الإنترنت كامل السلسلة 6800، انقر هنا.

إذا كنت ترغب في مقارنة الطرز، أو مشاهدة نظرة عامة على الفيديو لمدة دقيقتين على الهواتف متعددة الأنظمة عبر جميع السلاسل، انقر هنا.