الهدف

التقارير التنفيذية هي تقارير مختلفة يتم إنشاؤها من الأجهزة الموجودة على FindIT Network Probes المرتبطة ب FindIT Network Manager. تشغيل هذه التقارير هو أحد الخطوتين الاختياريين اللذين يمكنك تنفيذهما في تدفق العملية الخاص ببدء إستخدام المكون الإضافي.

يمكن إستخدام هذه الميزة لعرض لوحة معلومات عالية المستوى تعرض ملخصا لحالة الجهاز. قد تتم تصفية طريقة العرض استنادا إلى Kaseya Organizations أو Groups. ويتضمن التقرير مخططات الحالة والرسومات البيانية التي تمثل الأجهزة التي تفي بالشروط المحددة. يمكنك النقر من خلال الروابط لتصحيح الحالة أو لعرض معلومات أكثر تفصيلا.

من المفيد للغاية الحصول على معلومات تفصيلية حول الأجهزة الموجودة على الشبكة للمساعدة في تحديد الأجهزة التي تحتوي على تنبيهات أو ما يلزم ترقيته أو ما إذا كان أي منها قد وصل إلى نهاية الدعم أو كان أي منها خارج نطاق الضمان. تقوم التقارير التنفيذية بتصنيف الأجهزة بناء على حالتها الحالية.

يهدف هذا مادة أن يبدي أنت كيف أن يركض مختلف تقارير تنفيذية على ال cisco FindIT Kaseya مدخل.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Cisco FindIT Network Manager

- Cisco FindIT Network Probe

إصدار البرامج

- 1.1

تشغيل التقارير التنفيذية

الخطوة 1. قم بتشغيل مستعرض ويب وأدخل عنوان IP الخاص بخادم Kaseya VSA على شريط العناوين ثم اضغط على Enter.

ملاحظة: في هذا المثال، عنوان IP المستخدم هو 10.10.0.1

الخطوة 2. أدخل بيانات اعتماد تسجيل الدخول إلى حساب Kaseya في حقلي اسم المستخدم وكلمة المرور المقدمين، ثم انقر فوق تسجيل الدخول.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام Kaseya كاسم مستخدم.

الخطوة 3. في لوحة التصفح، أختر Cisco> رئيسي >تقرير تنفيذي.

في هذه الصفحة، يتم عرض المعلومات التالية:

عدد الأجهزة حسب الموقع تعرض هذه المنطقة المواقع وعدد الأجهزة في كل موقع.

يعرض أفضل 10 أجهزة مصحوبة بأحداث حرجة مقترنة بهذه المنطقة قائمة من 10 أجهزة في الشبكة تم اكتشاف أحداث حرجة فيها.

الجهاز المجدول ل "نهاية العمر" تعرض هذه المنطقة عدد أجهزة Cisco في الشبكة التي تمت جدولتها بالفعل لإيقاف الدعم.

الأجهزة "الخارجة عن الضمان" تعرض هذه المنطقة عدد الأجهزة الموجودة في الشبكة التي لم تعد مؤهلة للحصول على الدعم المجاني من Cisco.

الأجهزة التي تحتوي على تنبيهات "هامة" تعرض هذه المنطقة عدد الأجهزة الموجودة في الشبكة والتي تحتوي على تنبيهات في المستوى الحرج المقترنة بها.

تحديثات البرامج الثابتة المتاحة تعرض هذه المنطقة عدد الأجهزة الموجودة في الشبكة والتي يتوفر بها تحديث للبرامج الثابتة الجديدة.

تقارير FindIT تعرض هذه المنطقة الارتباطات التي تتصل مباشرة بصفحات التقارير التالية:

يعرض الملخص التقرير الموجز الخاص ب FindIT Network Manager الذي يعرض المواقع والأجهزة والنوع والطراز وتحديث البرامج الثابتة والبرامج الثابتة الحالية المستخدمة وحالة نهاية العمر الافتراضي وحالة الصيانة للمواقع.

تظهر نهاية العمر تقرير نهاية العمر الخاص ب FindIT Network Manager الذي يعرض المواقع ومعرف المنتج والأجهزة والنوع والبرامج الثابتة الحالية والتواريخ وما إلى ذلك.

تظهر الصيانة تقرير الصيانة النهائي الخاص ب FindIT Network Manager الذي يعرض المواقع والأجهزة والنوع والرقم التسلسلي وحالة الجهاز وتواريخ انتهاء الضمان والتغطية.

الخطوة 4. (إختياري) انقر فوق الحل ضمن الأجهزة المجدولة ل"نهاية العمر الافتراضي"، وتتوفر تحديثات للبرامج الثابتة و/أو الأجهزة التي تحتوي على تنبيهات "حرجة" لتصحيح الحالة أو انقر فوق تفاصيل ضمن الأجهزة"خارج الضمان" لعرض معلومات أكثر تفصيلا.

الخطوة 5. انقر فوق إرتباط الملخص ضمن تقارير FindIT لإنشاء تقرير ملخص.

بعد ذلك ستوجهك الصفحة إلى صفحة تقرير ملخص مدير شبكة FindIT.

الخطوة 6. انقر على رابط نهاية الحياة.

بعد ذلك ستقوم الصفحة بتوجيهك إلى صفحة تقرير نهاية العمر لمدير شبكة FindIT.

الخطوة 7. انقر على صفحة إرتباط الصيانة.

بعد ذلك ستقوم الصفحة بتوجيهك إلى صفحة تقرير صيانة FindIT Network Manager.

لقد قمت الآن بتشغيل التقارير التنفيذية بنجاح على الوظيفة الإضافية FindIT Kaseya من Cisco.