المقدمة

الوظيفة الإضافية من Cisco FindIT Kaseya هي وحدة يتم تثبيتها على مسؤول النظام الظاهري (VSA) من Kaseya. وهو يقوم بدمج مدير شبكة FindIT من Cisco بشدة مع Kaseya VSA، مما يسمح بالإدارة المركزية للشبكة. يسمح المكون الإضافي بالوصول إلى ميزات الإدارة الفعالة ل FindIT، بما في ذلك إدارة الإجراءات ولوحات المعلومات واكتشاف الأجهزة ومخطط الشبكة وإدارة الجهاز عن بعد والتنبيهات القابلة للتنفيذ ومحفوظات الأحداث.

تتيح لك صفحة التنبيهات في الأداة المساعدة المستندة إلى الويب FindIT Kaseya PlugIT من Cisco إنشاء قواعد تستخدم أحداث FindIT كمشغل لإنشاء تنبيهات Kaseya القياسية.

في هذا السيناريو، سيتم إنشاء قاعدة لإرسال رسالة تحذير لأي أحداث قد تحدث في جميع مواقع FindIT وأجهزتها لإعلام المستخدم واتخاذ الإجراءات اللازمة.

الهدف

يهدف هذا مادة أن يبدي كيف أن يخلق قاعدة أن يعين تنبيه مستوى على ال cisco FindIT Kaseya مدخل.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- FindIT Network Manager

- FindIT Network Probe

إصدار البرامج

- 1.1

إنشاء قاعدة لتعيين مستويات التنبيه

الخطوة 1. قم بتشغيل مستعرض ويب وأدخل عنوان IP الخاص بخادم Kaseya VSA على شريط العناوين ثم انقر فوق إدخال.

ملاحظة: في هذا المثال، عنوان IP المستخدم هو 10.10.0.1

الخطوة 2. أدخل بيانات اعتماد تسجيل الدخول إلى حساب Kaseya في حقلي اسم المستخدم وكلمة المرور المقدمين، ثم انقر فوق تسجيل الدخول.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام Kaseya كاسم مستخدم.

الخطوة 3. أختر Cisco > Main > تنبيهات في لوحة التصفح.

الخطوة 4. تحت تنبيهات FindIT، انقر فوق الزر إنشاء قاعدة جديدة.

ستظهر بعد ذلك صفحة إنشاء قاعدة.

الخطوة 5. في حقل الاسم، أدخل الاسم الذي تريده للقاعدة.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إدخال مستوى التحذير.

الخطوة 6. في حقل الوصف، أدخل وصفا للقاعدة.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إدخال تحذير أو أعلى.

الخطوة 7. انقر فوق القائمة المنسدلة "نوع الحدث" في منطقة "للأحداث" لاختيار نوع الحدث لتطبيق القاعدة.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار الكل. وهذا يعني أنه سيتم إرسال تنبيه التحذير كلما حدث، بغض النظر عن نوعه.

الخطوة 8. انقر فوق القائمة المنسدلة خطورة الحدث لاختيار مستوى الخطورة.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار تحذير.

الخطوة 9. (إختياري) حدد خانة الاختيار تضمين أعلى إذا كنت تريد تطبيق القاعدة أيضا عندما تحدث أحداث لها خطورة أعلى من تلك التي قمت بتعيينها.

الخطوة 10. انقر فوق القائمة المنسدلة "الجهاز" في منطقة "الأجهزة المطابقة" لاختيار أجهزة FindIT حيث يجب تطبيق القاعدة.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار الكل.

الخطوة 11. انقر فوق القائمة المنسدلة "الموقع" لاختيار موقع FindIT حيث ترغب في تطبيق القاعدة.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار الكل.

الخطوة 12.انقر فوق القائمة المنسدلة "نوع الجهاز" لتصفية أجهزة FindIT حيث ترغب في تطبيق القاعدة استنادا إلى نوعها. في هذا المثال، يتم إختيار الكل.

ملاحظة: يقع قسم إجراءات الرفع خارج حدود النطاق نظرا لأن العناصر مرتبطة بوظائف خارج المكون الإضافي، وبالتالي، في Kaseya VSA نفسها.

الخطوة 13. انقر على الزر. عند حفظ الإعدادات، سيكون الجدول الذي يظهر القاعدة التي تم تكوينها حديثا مرئيا الآن في صفحة تنبيهات FindIT.

لقد قمت الآن بإنشاء قاعدة بنجاح لتعيين مستويات التنبيه على الوظيفة الإضافية FindIT Kaseya من Cisco.