المقدمة

تخطيط المؤسسة هي خطوة مطلوبة بعد تثبيت الوظيفة الإضافية FindIT Kaseya من Cisco لتعيين مواقع مدير شبكة FindIT إلى منظمات أو مجموعات Kaseya. وهذا يسمح للمسؤول بإدارة الأجهزة بسهولة وتنفيذ الإجراءات من خلال الأداة المساعدة المستندة إلى الويب الخاصة بمسؤول النظام الظاهري (VSA) من Kaseya.

في هذا السيناريو، يتم الكشف عن موقع FindIT غير معين باسم Local Probe ويتم تعيينه إلى مجموعة kserver Kaseya.

الهدف

يهدف هذا مادة أن يبدي أنت كيف أن ينجز منظمة يخطط على ال cisco FindIT Kaseya إضافي.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Cisco FindIT Network Manager

- Cisco FindIT Network Probe

إصدار البرامج

- 1.1

المتطلبات الأساسية

قبل تكوين تخطيط المؤسسة، تحقق من تكوين إعدادات الملحق. وهذا يضمن إمكانية إنشاء الاتصال بين المكون الإضافي ومدير FindIT.

كما أنه يمكن مواقع FindIT من الظهور والظهور في القائمة لتعيين مؤسسات Kaseya.

لتكوين إعدادات الملحق، اتبع الخطوات التالية:

الخطوة 1. قم بتشغيل مستعرض ويب وأدخل عنوان IP الخاص بخادم Kaseya VSA على شريط العناوين ثم انقر فوق إدخال.

ملاحظة: في هذا المثال، عنوان IP المستخدم هو 10.10.0.1

الخطوة 2. أدخل بيانات اعتماد تسجيل الدخول إلى حساب Kaseya في حقلي اسم المستخدم وكلمة المرور المقدمين، ثم انقر فوق تسجيل الدخول.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام Kaseya كاسم مستخدم.

الخطوة 3. أخترت cisco>رئيسي>ملحق عملية إعداد في لوحة التصفح.

الخطوة 4. في نافذة "إعدادات الملحق"، أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين ب FindIT Network Manager في الحقول الخاصة بهما.

الخطوة 5. أدخل عنوان IP الخاص ب FindIT Network Manager في الحقل المتوفر.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام 10.0.0.122.

الخطوة 6. انقر على زر إختبار لاختبار بيانات اعتماد تسجيل الدخول التي أدخلتها واتصالها ب FindIT Network Manager.

الخطوة 7. انقر على زر حفظ ما إن تكون بيانات الاعتماد صحيحة! تظهر الرسالة.

الخطوة 8. انقر فوق تم عند تحديث بيانات الاعتماد! تظهر الرسالة.

تعيين المؤسسة

الخطوة 9. في لوحة التصفح، أختر تنظيم تعيين.

ملاحظة: تعرض الصفحة بعد ذلك المواقع التي يمكن لمدير FindIT رؤيتها في الشبكة بتنسيق جدول. كما تظهر علامات التبويب أعلى الجدول المعلومات التالية:

- تظهر غير المعينة عدد المواقع التي تم الكشف عنها بواسطة "إدارة FindIT" ولكن لم يتم تعيينها بعد إلى أي مؤسسة أو مجموعة Kaseya.

- يعرض المخطط عدد المواقع المعينة إلى مؤسسة أو مجموعة Kaseya.

- يظهر "تم تجاهله" عدد المواقع التي تم الكشف عنها بواسطة "إدارة FindIT" ولكن تم تجاهلها فقط لمراعاة التعيين المستقبلي لأي مؤسسة أو مجموعة Kaseya. يمكنك نقل الموقع مرة أخرى إلى علامة التبويب غير المعينة بالنقر فوق "إلغاء التجاهل".

- يعرض الكل العدد الإجمالي للمواقع التي تم الكشف عنها بواسطة FindIT Manager بغض النظر عن حالة التعيين الخاصة بها.

في هذا المثال، يتم عرض موقع واحد فقط يسمى Local Probe (تحقيق محلي) ويطلق عليه علامة غير معين.

الخطوة 10. انقر فوق القائمة المنسدلة أسفل Kaseya Org/Group لاختيار مؤسسة أو مجموعة مناسبة. سيتيح ذلك تصفية أجهزة الشبكة والبحث عنها بواسطة المؤسسة أو المجموعة، وسيتم ربط وظائف Kaseya بشكل صحيح بالمؤسسة الصحيحة.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار KSERVER.

الخطوة 11. قم بالتمرير إلى اليمين لعرض المزيد من العناصر وتكوينها في هذه الصفحة. كما يتم عرض المعلومات التالية:

- اسم شبكة Kaseya - هذا هو اسم الشبكة الذي تم الحصول عليه من موقع FindIT Network Probe المرفق بمدير شبكة FindIT والذي تمكن Kaseya من اكتشافه.

- Kaseya Network Probe - هذا نظام على الشبكة لديه وكيل Kaseya يستطيع تنفيذ Kaseya Discovery.

- تكرار المسح الضوئي - يحدد هذا معدل تكرار فحص الشبكة بناء على تكوين Kaseya Network Probe. إذا لم يتم تكوين Kaseya Network Probe، فلا حاجة لتكوين هذا الإعداد.

- تاريخ المسح - يحدد هذا تاريخ فحص الشبكة استنادا إلى تكوين Kaseya Network Probe. إذا لم يتم تكوين Kaseya Network Probe، فلا حاجة لتكوين هذا الإعداد.

الخطوة 12. قم بالتمرير إلى اليمين وانقر فوق  الزر.

لقد قمت الآن بتعيين موقع FindIT الخاص ب Probe المحلي بنجاح إلى مؤسسة kserver Kaseya.

ملاحظة: النقر على يزيل الزر موقع FindIT من تعيين الاعتبارات في المستقبل. سيتم بعد ذلك وضع الموقع في علامة التبويب "تم تجاهله".

عرض فيديو متعلق بهذه المقالة...

انقر هنا لعرض المحادثات التقنية الأخرى من Cisco