الهدف

البرنامج الثابت هو برنامج يتحكم في تشغيل جهاز الشبكة ووظائفه. وهي مجموعة من البرامج والأجهزة التي تحتوي على رمز البرنامج والبيانات المخزنة فيها لكي يعمل الجهاز. تتضمن إصدارات البرامج الثابتة الجديدة ميزات متقدمة لأجهزة الشبكة. تقوم إصدارات البرامج الثابتة المحدثة على أجهزة الشبكة بإبقائها محدثة مع أحدث الإصدارات والتقنيات مثل الأمان المحسن أو الميزات الجديدة أو إصلاح الأخطاء أو ترقيات الأداء.

يمكن تحسين أداء جهاز الشبكة عند إستخدامه مع البرامج أو البرامج الثابتة التي تمت ترقيتها. تكون هذه العملية ضرورية أيضا إذا واجهت التالي:

- اتصال متكرر بالشبكة أو اتصال متقطع على أجهزتك

- اتصال بطيء

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية ترقية البرامج الثابتة الخاصة بفرد أو جميع أجهزة الشبكة من خلال FindIT Network Probe.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- FindIT Network Probe

- السلسلة Cisco Small Business 100-500 Series

إصدار البرامج

- 1.1

ترقية البرامج الثابتة

سيخبرك FindIT Network Probe بما إذا كانت هناك تحديثات للبرامج الثابتة متوفرة للأجهزة في شبكتك، وسيتم عرض رمز تحديث البرامج الثابتة مقابل الجهاز في بعض مناطق واجهة المستخدم الرسومية (GUI) للإدارة.

ترقية البرامج الثابتة لجميع أجهزة الشبكة

ترقية البرامج الثابتة لجهاز شبكة فردي

ترقية البرامج الثابتة لجميع أجهزة الشبكة

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI) للإدارة الخاصة بالمسبار واختر Discovery من جزء التنقل.

الخطوة 2. انقر فوق القائمة المنسدلة إجراءات وانقر فوق ترقية البرامج الثابتة.

سيقوم FindIT Network Probe بعد ذلك بتنزيل البرامج الثابتة الضرورية من موقع Cisco على الويب لكل جهاز به تحديث متوفر وتطبيق كل تحديث على كل جهاز.

الخطوة 3. (إختياري) انقر على أيقونة حالة المهمة في الجزء العلوي الأيسر من شريط أدوات الرأس لعرض تقدم الترقية. ثم يتم إعادة تمهيد كل جهاز كجزء من العملية.

يجب عليك الآن ترقية البرنامج الثابت لكافة الأجهزة الموجودة في شبكتك بنجاح من خلال FindIT Network Probe.

ترقية البرامج الثابتة لجهاز شبكة فردي

لترقية جهاز Cisco SMB واحد على الشبكة، أختر من الخيارات التالية:

ترقية البرامج الثابتة إلى أحدث

ترقية من محلي

الترقية برنامج ثابت إلى أحدث

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI) للإدارة الخاصة بالمسبار وانقر فوق الجهاز في خريطة المخطط.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار المحول SG350X switch.

الخطوة 2. في لوحة المعلومات الأساسية، انقر على صفحة العمليات. في هذا المثال، يكون إصدار البرنامج الثابت الحالي من SG350X هو 2.2.8.4 وآخر البرامج الثابتة المتاحة هو الإصدار 2.3.0.130.

الخطوة 3. انقر فوق ترقية البرامج الثابتة إلى الأحدث.

ملاحظة: إذا اكتشف FindIT Network Probe أن البرنامج الثابت للجهاز هو أحدث إصدار بالفعل، سيتم مسح هذا الزر.

وبعد ذلك سيقوم FindIT Network Probe بتنزيل البرامج الثابتة الضرورية من موقع Cisco على الويب وتطبيق التحديث على الجهاز.

الخطوة 4. (إختياري) انقر على أيقونة حالة المهمة في الجزء العلوي الأيسر من شريط أدوات الرأس لعرض تقدم الترقية.

وبعد ذلك ستتم إعادة تشغيل الجهاز كجزء من العملية.

ترقية من محلي

يمكنك تحديث البرنامج الثابت لجهاز الشبكة يدويا بتنزيل البرامج الثابتة المحددة إلى الكمبيوتر وتحميلها يدويا إلى الجهاز.

هام: قبل المتابعة، تأكد من تنزيل البرامج الثابتة المحددة للجهاز الذي تريد ترقيته أولا من صفحة تنزيل برامج Cisco وحفظها على الكمبيوتر.

الخطوة 1. طقطقة يحسن من محلي في لوحة المعلومات الأساسية.

الخطوة 2. لتحميل الملف، يمكنك إما سحب وإفلات ملف البرنامج الثابت المحدد في النافذة المنبثقة، أو النقر في أي مكان داخل النافذة وتحديد مكان الملف من حاسبك.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم نقر النافذة لتحديد موقع الملف.

الخطوة 3. أختر الملف وانقر فتح.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام ملف البرنامج الثابت مع الإصدار 2.3.0.130.bin.

الخطوة 4. (إختياري) سيظهر إعلام يشير إلى نجاح الترقية. انقر فوق "إغلاق".

التحقق من ترقية البرامج الثابتة

الخطوة 1. للتحقق من إصدار البرنامج الثابت الذي تمت ترقيته، انقر فوق الجهاز الموجود على خريطة المخطط.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار المحول SG350X switch.

تعرض صفحة "نظرة عامة" بلوحة "المعلومات الأساسية" إصدار البرنامج الثابت الحالي للجهاز.

يجب عليك الآن ترقية البرنامج الثابت للجهاز بنجاح من خلال FindIT Network Probe.