الهدف

يوفر تطبيق FindIT Network Management من Cisco الأدوات التي تساعدك على مراقبة أجهزتك من السلسلة Cisco 100 إلى 500 وإدارتها على الشبكة بشكل ملائم من خلال مستعرض الويب لديك. عند نشره بشكل صحيح، فإنه يكتشف شبكتك تلقائيا، ويسمح لك بتكوين الأجهزة ومراقبتها مثل محولات Cisco والموجهات ونقاط الوصول اللاسلكية المتصلة بالشبكة. كما تطلب منك تحديثات البرامج الثابتة، بالإضافة إلى ضمان الأجهزة وتغطية عقد الدعم.

يقوم FindIT Network Manager و Probe بإنشاء سلسلة من التقارير حول نشاط جهاز الشبكة. ويقوم المدير والمسبار بإصدار تقارير مثل تقرير موجز وتقرير نهاية العمر وتقرير الصيانة. يحتوي المسبار على تقريرين إضافيين يمكنه توليدهما، وهما الشبكة اللاسلكية والعميل اللاسلكي.

الهدف من هذا المستند هو توضيح كيفية عرض التقارير التي تم إنشاؤها بواسطة Cisco FindIT Network Probe.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Cisco FindIT Network Probe

- Cisco FindIT Network Manager

إصدار البرامج

- 1.1

تقارير

تقرير موجز

يوضح التقرير الموجز طريقة عرض عالية المستوى وملخصا لأجهزة الشبكة.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب ل FindIT Network Probe أو Network Manager واختر التقارير> ملخص.

يوضح الجدول التالي ملخص المستوى العالي لأجهزة الشبكة. الصورة أدناه مأخوذة من Network Probe.

- اسم المضيف — الاسم المعين للجهاز.

- طراز — طراز الجهاز المكتشف.

- نوع الجهاز — نوع جهاز الشبكة المكتشف على الشبكة. هذا يستطيع كنت مفتاح، مسحاج تخديد، ونقطة وصول لاسلكية (WAP).

- تحديث البرامج الثابتة متوفر — يعرض أحدث إصدار للبرامج الثابتة المتاحة لجهاز الشبكة أو يشير إلى أن البرامج الثابتة للجهاز محدثة.

- إصدار البرنامج الثابت الحالي — يعرض إصدار البرنامج الثابت الحالي الذي يقوم الجهاز بتشغيله.

- حالة نهاية العمر — يعرض تحديثا لحالة نهاية العمر لجهاز الشبكة الذي يتضمن نشرة ونقطة رئيسية تالية لعملية نهاية العمر.

- حالة الصيانة — يعرض معلومات الجهاز إذا كان يخضع حاليا للضمان أو يغطيه عقد دعم.

الصورة أدناه مأخوذة من مدير الشبكة.

- اسم الموقع — اسم الموقع الذي يوجد فيه الجهاز.

- اسم المضيف — الاسم المعين للجهاز.

- طراز — طراز الجهاز المكتشف.

- نوع الجهاز — نوع جهاز الشبكة المكتشف على الشبكة. هذا يستطيع كنت مفتاح، مسحاج تخديد، ونقطة وصول لاسلكية (WAP).

- تحديث البرامج الثابتة متوفر — يعرض أحدث إصدار للبرامج الثابتة المتاحة لجهاز الشبكة أو يشير إلى أن البرامج الثابتة للجهاز محدثة.

- إصدار البرنامج الثابت الحالي — يعرض إصدار البرنامج الثابت الحالي الذي يقوم الجهاز بتشغيله.

- حالة نهاية العمر — يعرض تحديثا لحالة نهاية العمر لجهاز الشبكة الذي يتضمن نشرة ونقطة رئيسية تالية لعملية نهاية العمر.

- حالة الصيانة — يعرض معلومات الجهاز إذا كان يخضع حاليا للضمان أو يغطيه عقد دعم.

ملاحظة: الصف في الجدول الخاص بجهاز قد يتطلب الانتباه تم ترميزه بلون للإشارة إلى الحاجة الماسة. على سبيل المثال، سيكون الجهاز المزود بنشرة نهاية العمر المنشورة لونه برتقالي إذا لم يتم الوصول إلى حدث نهاية الدعم الرئيسي، وكان لونه أحمر إذا لم يعد الجهاز مدعوما من قبل Cisco.

تقرير نهاية الحياة

يسرد تقرير نهاية الحياة أي جهاز يتم نشر نشرة نهاية الحياة، إلى جانب التواريخ الرئيسية في عملية نهاية الحياة، والنظام الأساسي الموصى باستبداله.

الخطوة 1. من القائمة "تقارير"، أختر نهاية الحياة.

وتصف القائمة أدناه ما يلي:

ملاحظة: في هذا المثال، لا توجد حاليا أي إعلانات للأجهزة التي لها حالة نهاية العمر. تم أخذ هذه الصورة من Cisco FindIT Network Probe.

- معرف المنتج — معرف المنتج أو رقم جزء الجهاز.

- الاسم — الاسم المعين للجهاز.

- نوع الجهاز — نوع جهاز الشبكة المكتشف على الشبكة. هذا يستطيع كنت مفتاح، مسحاج تخديد، ونقطة وصول لاسلكية (WAP).

- الحالة الحالية — مرحلة أو فترة الجهاز في عملية نهاية العمر.

- تاريخ الإعلان — تاريخ نشر إعلان نهاية العمر.

- تاريخ البيع الأخير — التاريخ الذي لن يتم بعده بيع المنتج بواسطة Cisco.

- التاريخ الأخير لإصدار البرنامج — التاريخ الذي لن يتم بعده إصدار المزيد من إصدارات البرامج للمنتج.

- آخر تاريخ لعقد الخدمة الجديد - آخر تاريخ لتنفيذ عقد دعم جديد على الجهاز.

- التاريخ الأخير لتجديد الخدمة - آخر تاريخ لتجديد عقد دعم موجود على الجهاز.

- التاريخ الأخير للدعم — التاريخ الذي لن توفر Cisco بعده الدعم للمنتج.

- الاستبدال الموصى به — منتج الاستبدال الموصى به.

- نشرة المنتج - رقم نشرة المنتج وارتباط بالنشرة على موقع Cisco على الإنترنت.

ملاحظة: يتم ترميز كل صف من الجدول بلون للإشارة إلى المرحلة التي تمر بها عملية نهاية العمر. على سبيل المثال، الجهاز الذي تجاوز تاريخ البيع الأخير والذي لم يصل بعد إلى آخر تاريخ للدعم سيكون لونه برتقالي، والجهاز الذي تجاوز آخر تاريخ دعم يتم تلوينه باللون الأحمر.

يجب عليك الآن أن تقوم بعرض تقرير نهاية الحياة بنجاح.

تقرير الصيانة

"تقرير الصيانة" هو قائمة بأجهزة الشبكة التي تتضمن معلومات حول حالة عقد الضمان والدعم لكل جهاز.

الخطوة 1. من قائمة التقارير، أختر صيانة.

وتصف القائمة أدناه ما يلي:

- نوع الجهاز — نوع جهاز الشبكة المكتشف على الشبكة. هذا يستطيع كنت مفتاح، مسحاج تخديد، ونقطة وصول لاسلكية (WAP).

- اسم المضيف — الاسم المعين للجهاز.

- طراز — طراز الجهاز المكتشف.

- الرقم التسلسلي — الرقم التسلسلي للجهاز.

- الحالة — حالة الدعم الحالية للجهاز.

- تاريخ انتهاء التغطية — التاريخ الذي سينتهي فيه عقد الدعم الحالي.

- تاريخ انتهاء الضمان - التاريخ الذي ستنتهي فيه صلاحية أمر توريد الجهاز.

يجب الآن عرض تقرير الصيانة بنجاح على Cisco FindIT Network Probe.

تقرير الشبكة اللاسلكية

الشبكة اللاسلكيةآر كي إس

يوضح تقرير الشبكة اللاسلكية تفاصيل حول الشبكة اللاسلكية موزعة حسب SSID واستخدام الطيف اللاسلكي ونقطة الوصول، كما يتضمن قائمة بنقاط الوصول المخادعة التي تم اكتشافها. يمكن إنشاء تقارير يومية أو أسبوعية باستخدام عناصر التحكم الموجودة في أعلى الصفحة. يتم الاحتفاظ بما يصل إلى سبعة أيام من البيانات في Probe.

ملاحظة: هذا التقرير غير متوفر على مدير الشبكة.

الخطوة 1. من قائمة التقارير، أختر شبكة لاسلكية.

وتصف القائمة أدناه ما يلي:

- الشبكة — معرف مجموعة الخدمة (SSID) للشبكة اللاسلكية.

- الأمان — يتم تطبيق أمان كلمة المرور على الشبكة.

- Guest — يحدد ما إذا كان قد تم تكوين الشبكة للوصول إلى الضيوف. النتائج المحتملة إما صحيحة أو خاطئة.

- عدد العملاء (الذروة) — الحد الأقصى لعدد العملاء المتصلين بالشبكة أثناء الفترة التي يغطيها التقرير.

- عدد العملاء (المتوسط) — متوسط عدد العملاء المتصلين بالشبكة خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

- حركة المرور (الذروة) — الحد الأقصى لمعدل حركة المرور الكلية عبر الشبكة خلال الفترة التي يغطيها التقرير. يتم قياس ذلك بالميجابت/ثانية.

- حركة المرور (المتوسط) — متوسط معدل حركة المرور الكلية عبر الشبكة خلال الفترة التي يغطيها التقرير. يتم قياس ذلك بالميجابت/ثانية.

إستخدام الطيف

يظهر إستخدام النطاق تفاصيل حول متوسط إستهلاك العملاء لتردد أو طيف راديو معين. يمكن إنشاء تقارير يومية أو أسبوعية باستخدام عناصر التحكم الموجودة في أعلى الصفحة. يتم الاحتفاظ بما يصل إلى سبعة أيام من البيانات في Probe.

- Radio Freq - نطاق التردد اللاسلكي قيد الاستخدام. يمكن أن يكون إما 2. 4 جيجاهيرتز أو 5 جيجاهيرتز.

- عدد العملاء (الذروة) — الحد الأقصى لعدد العملاء المتصلين بالشبكة أثناء الفترة التي يغطيها التقرير.

- عدد العملاء (المتوسط) — متوسط عدد العملاء المتصلين بالشبكة خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

- حركة المرور (الذروة) — الحد الأقصى لمعدل حركة المرور الكلية عبر الشبكة خلال الفترة التي يغطيها التقرير. يتم قياس ذلك بالميجابت/ثانية.

- حركة المرور (المتوسط) — متوسط معدل حركة المرور الكلية عبر الشبكة خلال الفترة التي يغطيها التقرير. يتم قياس ذلك بالميجابت/ثانية.

نقاط الوصول اللاسلكية

يوضح تقرير نقاط الوصول اللاسلكية تفاصيل عن عدد العملاء ومتوسط إستهلاكهم. يمكن إنشاء تقارير يومية أو أسبوعية باستخدام عناصر التحكم الموجودة في أعلى الصفحة. يتم الاحتفاظ بما يصل إلى سبعة أيام من البيانات في Probe.

- نقطة الوصول — اسم نقطة الوصول.

- طراز — طراز الجهاز المكتشف.

- الإصدار — البرنامج الثابت الحالي قيد التشغيل على نقطة الوصول.

- عدد العملاء (الذروة) — الحد الأقصى لعدد العملاء المتصلين بالشبكة أثناء الفترة التي يغطيها التقرير.

- عدد العملاء (المتوسط) — متوسط عدد العملاء المتصلين بالشبكة خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

- حركة المرور (الذروة) — الحد الأقصى لمعدل حركة المرور الكلية عبر الشبكة خلال الفترة التي يغطيها التقرير. يتم قياس ذلك بالميجابت/ثانية.

- حركة المرور (المتوسط) — متوسط معدل حركة المرور الكلية عبر الشبكة خلال الفترة التي يغطيها التقرير. يتم قياس ذلك بالميجابت/ثانية.

نقاط الوصول الدخيلة

نقطة الوصول الدخيلة (AP) هي نقطة وصول يتم تثبيتها على شبكة آمنة دون موافقة مسؤول الشبكة. قد تشكل نقاط الوصول (AP) المخادعة تهديدا أمنيا لأن أي شخص يقوم بتثبيت موجه لاسلكي داخل نطاق شبكتك قد يتمكن من الوصول إلى شبكتك.

- ماك — عنوان MAC لنقطة الوصول المارقة.

- الشبكات — يعرض SSID الذي تم اكتشافه.

- أول ظهور — الوقت الذي تم فيه اكتشاف نقطة الوصول المخادعة لأول مرة.

- آخر ظهور — الوقت الذي تم فيه اكتشاف نقطة الوصول المخادعة آخر مرة.

- إجمالي الوقت المرئي — إجمالي الوقت الذي كانت نقطة الوصول المخادعة فيه متصلة بالإنترنت.

- القناة — القناة اللاسلكية التي تستخدمها نقاط الوصول المخادعة.

- متوسط قوة الإشارة — متوسط قوة الإشارة لنقطة الوصول المخادعة كما هو موضح من نقطة الوصول القابلة للكشف.

- شاهد من قبل — نقطة الوصول التي كشفت نقاط الوصول المخادعة.

تقرير العميل اللاسلكي

يوضح تقرير العميل اللاسلكي تفاصيل عن عملاء الشبكة اللاسلكية. يمكن إنشاء تقارير يومية أو أسبوعية باستخدام عناصر التحكم الموجودة في أعلى الصفحة. يتم الاحتفاظ بما يصل إلى سبعة أيام من البيانات في Probe. هذه الميزة غير موجودة على مدير الشبكة.

الخطوة 1. من القائمة تقارير ، أختر عميل لاسلكي.

وتصف القائمة أدناه ما يلي:

- MAC — عنوان MAC الخاص بالعميل.

- الشبكات — SSID حيث تم اكتشاف العميل.

- تردد 802.11 النوع — المتغير 802.11 والنطاق الترددي المستعمل من قبل العميل.

- معدل البيانات — آخر معدل بيانات تم إستخدامه بواسطة العميل.

- تحميل — حجم البيانات التي تم تحميلها بواسطة العميل.

- تنزيل — حجم البيانات التي قام العميل بتنزيلها.

- المجموع - الحجم الإجمالي للبيانات المرسلة والمستلمة من قبل العميل.

- أول ظهور — الوقت الذي تم اكتشاف العميل فيه لأول مرة.

- آخر ظهور — الوقت الذي تم فيه اكتشاف العميل للمرة الأخيرة.

- Time Online — إجمالي الوقت الذي يتم فيه اتصال العميل.

- ٪ الوقت عبر الإنترنت — النسبة المئوية للوقت الذي كان العميل فيه متصلا بالإنترنت وإجمالي الوقت الذي كان العميل معروفا فيه على الشبكة.

الضيوف اللاسلكيين

يتم إستخدام الضيوف اللاسلكيين لمراقبة الاتصال اللاسلكي وصيانته وتحسينه بين الضيوف الذين تمت مصادقتهم من خلال مدخل أسير ونقطة الوصول اللاسلكية. يتم الاحتفاظ بما يصل إلى سبعة أيام من البيانات في Probe.

- ماك — عنوان MAC للضيف.

- المستخدم — قام المستخدم بتسجيل الدخول والاقتران بشبكة الضيف.

- الشبكة — SSID حيث تم اكتشاف الضيف.

- تردد 802.11 النوع — المتغير 802.11 والنطاق الترددي الذي يستخدمه الضيف.

- معدل البيانات — آخر معدل بيانات تم إستخدامه من قبل الضيف.

- تحميل — حجم البيانات التي تم تحميلها بواسطة الضيف.

- تنزيل — حجم البيانات التي قام الضيف بتنزيلها.

- المجموع - الحجم الإجمالي للبيانات المرسلة والمستلمة من الضيف.

- أول مشاهدة — الوقت الذي تم فيه اكتشاف الضيف لأول مرة.

- آخر ظهور - الوقت الذي تم فيه الكشف عن الضيف للمرة الأخيرة.

- الوقت عبر الإنترنت — إجمالي الوقت الذي يتصل فيه الضيف.

- ٪ الوقت عبر الإنترنت — النسبة المئوية للوقت الذي كان فيه الضيف متصلا بالإنترنت وإجمالي الوقت الذي كان فيه العميل معروفا على الشبكة.

يجب الآن عرض التقارير الخاصة ب Cisco FindIT Network Probe and Manager بنجاح.