الهدف

توفر إدارة شبكة FindIT من Cisco أدوات تساعدك على مراقبة أجهزة الشبكة من السلسلة Cisco 100 إلى 500 وإدارتها وتكوينها بسهولة مثل المحولات والموجهات ونقاط الوصول اللاسلكية (WAPs) باستخدام مستعرض الويب الخاص بك. كما يخطرك أيضا حول إعلامات دعم الجهاز و Cisco، مثل توفر البرامج الثابتة الجديدة وحالة الجهاز وتحديثات إعدادات الشبكة وأي أجهزة متصلة لم تعد خاضعة للضمان أو يغطيها عقد دعم.

إدارة شبكة FindIT هي تطبيق موزع يتكون من مكونين منفصلين أو واجهات: واحد أو أكثر من المسابير المشار إليها باسم FindIT Network Probe ومدير واحد يسمى FindIT Network Manager.

تحتوي إعدادات النظام الأساسي على إعدادات النظام الأساسية المطلوبة بواسطة Probe كي تعمل. تتضمن بعض الإعدادات عنوان IP الخاص بواجهة المستخدم الرسومية (GUI) الإدارية واسم المضيف وإعدادات الوقت. يتم تكوين هذه الإعدادات بشكل نموذجي على تثبيت Cisco FindIT Manager و Probe. إذا قرر المسؤول تغيير أي من الإعدادات بعد التثبيت، بدلا من المرور عبر واجهة سطر الأوامر (CLI)، يمكن أن يمر المرء من خلال واجهة المستخدم الرسومية (GUI) الإدارية.

يهدف هذا وثيقة أن يبدي أنت كيف أن يشكل ويدير منصة عملية إعداد من خلال ال GUI إداري.

تكوين إعدادات النظام الأساسي

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى FindIT Network Probe واختر إدارة > إعدادات النظام الأساسي.

الخطوة 2. في حقل اسم المضيف، أدخل اسم المضيف للتحقيق. قد يتم ملء الحقل بالفعل باسم تم إنشاؤه أثناء عملية تثبيت FindIT Probe. اسم المضيف هذا هو الهوية التي يستخدمها Bonjour لتحديد مثيل FindIT Probe على الشبكة.

ملاحظة: لهذا المثال، يتم إستخدام FindITProbe كاسم المضيف.

إعدادات IP

الخطوة 3. لإعدادات IP، أختر زر انتقاء لتحديد الطريقة التي سيحصل بها FindIT Probe على عنوان IP. الخيارات هي:

- DHCP — يقوم خادم بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف (DHCP) تلقائيا بتعيين عنوان IP لواجهة المستخدم الرسومية (GUI) الإدارية. هذا هو الإعداد الافتراضي. إذا أخترت هذا، انتقل إلى الخطوة 12.

- IP الثابت — قم بتخصيص عنوان IP يدويا لواجهة المستخدم الرسومية (GUI) الإدارية.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار IP الثابت.

الخطوة 4. في حقل عنوان IPv4، قم بتخصيص عنوان IP محلي إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI) الإدارية الخاصة بالمسبار بعد تنسيق IPv4.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام 192.168.1.108.

الخطوة 5. في حقل قناع شبكة IPv4، أدخل عنوان قناع شبكة فرعية.

ملاحظة: لهذا المثال، يتم إستخدام 255.255.255.240.

الخطوة 6. في البوابة الافتراضية IPv4، أدخل العبارة الافتراضية IPv4 للموجه.

ملاحظة: لهذا المثال، يتم إستخدام 192.168.1.1.

الخطوة 7. في حقل DNS 1 الثابت، أدخل عنوان DNS.

ملاحظة: في هذا المثال. يتم إستخدام 124.6.177.113.

الخطوة 8. (إختياري) أدخل عنوان خادم DNS الثانوي في حقل DNS 2 الثابت.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام 124.6.177.112.

الخطوة 9. (إختياري) قم بتعيين عنوان IPv6 في حقل عنوان IPv6.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام 2001::0000:000:000:000:9652.

يدخل الخطوة 10. (إختياري) في حقل طول بادئة IPv6، طول بادئة IPv6 وفقا لنظام عنونة IP الخاص بك.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام 45.

الخطوة 11. (إختياري) أدخل العبارة الافتراضية ل IPv6 في حقل العبارة الافتراضية ل IPv6.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام fe80::7d:1c28:3f57:fe9b:e80b.

إعدادات الوقت

الخطوة 12. في منطقة المصدر، انقر زر إختيار لتعيين كيفية مزامنة المسبار لساعته. الخيارات هي:

- بروتوكول وقت الشبكة — حدد خوادم NTP المفضلة للاستخدام من قبل Probe. هذا هو الإعداد الافتراضي.

- الساعة المحلية — انقر هذا إذا كنت تريد أن يقوم Probe بالمزامنة مع خادم NTP عام. إذا قمت بالنقر فوق هذا، فانتقل إلى الخطوة 15.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام بروتوكول وقت الشبكة.

الخطوة 13. في حقل NTP Server 1، أدخل عنوان خادم NTP الأساسي للمزامنة مع Probe.

ملاحظة: لهذا المثال، يتم إستخدام 0.ciscosb.pool.ntp.org.

الخطوة 14. أدخل عنوان خادم NTP الثانوي في حقل NTP Server 2. يعمل هذا كنسخة إحتياطية في حالة فشل عنوان خادم NTP الأساسي في المزامنة مع Probe.

ملاحظة: لهذا المثال، يتم إستخدام 1.ciscosb.pool.ntp.org.

الخطوة 15. طقطقة حفظ.

يجب عليك الآن تكوين إعدادات النظام الأساسي أو إدارتها بنجاح.