الهدف

يوفر تطبيق إدارة شبكة FindIT من Cisco الأدوات التي تساعدك على مراقبة شبكة Cisco من السلسلة 100 إلى 500 وإدارتها بسهولة من خلال مستعرض الويب لديك. وهو يكتشف شبكتك تلقائيا، ويسمح لك بتكوين الأجهزة ومراقبتها مثل محولات Cisco والموجهات ونقاط الوصول اللاسلكية المتصلة بشبكتك. كما تطلب منك تحديثات البرامج الثابتة، بالإضافة إلى ضمان الأجهزة وتغطية عقد الدعم.

إدارة شبكة FindIT هي تطبيق موزع يتكون من مكونين منفصلين: واحد أو أكثر من المسابير المشار إليها باسم FindIT Network Probe، ومدير واحد يسمى FindIT Network Manager.

يتم تثبيت FindIT Network Probe في كل موقع في الشبكة، ويقوم باكتشاف الشبكة ويتصل مباشرة مع كل جهاز من أجهزة Cisco. في شبكة موقع واحد، قد تختار تشغيل مثيل مستقل من FindIT Network Probe. ومع ذلك، إذا كانت الشبكة الخاصة بك بها مواقع متعددة، فيمكنك تثبيت FindIT Network Manager في موقع مناسب، ثم ربط كل Probe بالمدير. من واجهة "الإدارة"، يمكنك الحصول على طريقة عرض عالية المستوى لحالة جميع المواقع في شبكتك. يمكنك أيضا الاتصال ب Probe المثبت في موقع معين عندما ترغب في عرض معلومات تفصيلية لهذا الموقع.

يهدف هذا مادة أن يبدي أنت كيف أن يربط FindIT شبكة تحقيق إلى FindIT شبكة مدير. وهو يفترض أنك قمت بنشر إدارة شبكة FindIT من Cisco بالفعل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. كما يفترض أن لديك بالفعل بيانات اعتماد تسجيل الدخول إلى Cisco FindIT Manager لإكمال هذا الإجراء.

إقران FindIT Network Probe ب FindIT Network Manager

الخطوة 1. سجل الدخول إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI) لإدارة FindIT Network Probe وانتقل إلى إدارة > اتصال مدير.

ملاحظة: اعتبارا من هذه النقطة، تظهر أيقونة حالة الإدارة أنه تم قطع إتصالها.

الخطوة 2. أدخل عنوان IP أو اسم المجال لمدير شبكة FindIT في حقل المجال.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام عنوان IP 192.168.1.101.

ملاحظة: عند ربط FindIT Network Probe بمدير شبكة FindIT لأول مرة، لا يتوفر خيار تجديد الشهادة. ويصبح متوفرا فقط عند إعادة تعيين FindIT Network Probe إلى FindIT Network Manager.

الخطوة 3. انقر على توصيل.

الخطوة 4. ما إن يظهر الإدارة GUI ل ال FindIT شبكة مدير، دخلت ال username وكلمة للمدير في الحقول مناسب.

الخطوة 5. انقر على تسجيل الدخول. سيتم إرجاعك إلى صفحة FindIT Network Probe السابقة.

الخطوة 6. تحقق من أن أيقونة حالة الإدارة في الجزء العلوي الأيسر من شريط أدوات الرأس تعرض رابط متصل أخضر.

الخطوة 7. (إختياري) لقطع اتصال FindIT Network Probe أو فصله من FindIT Network Manager، انتقل إلى Administration > Manager Connection ثم انقر على قطع الاتصال.

يجب أن تكون قد اقترنت الآن بنجاح FindIT Network Probe ب FindIT Network Manager.