الهدف

الهدف من هذا المقال هو المرور على ميزة تحديد موقع الجهاز في الإصدار 2.8.0 من Cisco Business Dashboard.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

لوحة معلومات الأعمال من Cisco | 2.8.0

المقدمة

لوحة معلومات الأعمال من Cisco هي أداة إدارة شبكة لنشر معدات الأعمال من Cisco وصيانتها. هناك ميزة جديدة في CBD 2.8.0 هي القدرة على تشغيل وظيفة جهاز تحديد الموقع على المحولات ونقاط الوصول وموسعات الشبكة المدعومة. ويشمل ذلك ما يلي:

- Sx250/350/550 مفتاح

- المحولات CBS 220/250/350 switches

- المحولات Catalyst 1200/1300 switches

- نقاط وصول CBW وموسعات الشبكة

تعمل وظيفة تحديد موقع الجهاز على وميض مصابيح LED على الجهاز الهدف لمدة 60 ثانية، والتي ستساعدك في التعرف على جهاز معين من مجموعة من الأجهزة.

تحديد موقع ميزة الجهاز

الخطوة 1

قم بتسجيل الدخول إلى لوحة معلومات الأعمال من Cisco باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

الخطوة 2

تحت المخطط، حدد الجهاز بالنقر عليه. في هذا مثال، مادة حفازة 1300 انتقيت مفتاح.

الخطوة 3

انقر على صفحة العمليات في اللوحة التي يتم فتحها.

الخطوة 4

انقر على خيار تحديد موقع الجهاز من القائمة.

الخطوة 5

طقطقة ok في الشاشة المنبثقة أن يؤكد.

الخطوة 6

ستوميض أضواء LED على المحول لمدة 60 ثانية للمساعدة في التعرف على الجهاز خارج مجموعة من الأجهزة في شبكتك. سترى أيضا إعلاما على واجهة المستخدم بمجرد تحديد موقع الجهاز بنجاح.

القرار

الآن أنت تعرف كل شيء عن ال تحديد مكان أداة سمة على CBD صيغة 2.8.0 وكيف أن يستعمل هو في شبكتك.