الهدف

تشرح هذه المقالة الموجزة الحاجة إلى ترقية Ubuntu إلى الإصدار CoreVersion 20.04، وكيفية أداء تلك المهمة.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرنامج الثابت

- لوحة معلومات الأعمال من Cisco | 2.3.0

المقدمة

كانت الإصدارات السابقة من Cisco Business Dashboard (CBD) تستخدم Ubuntu (Xenial version، 16.04) كنظام التشغيل الأساسي.

وبدءا من الإصدار 2.3.0 من البرنامج الثابت ل CBD، تمت إضافة الدعم إلى الإصدار Ubuntu Focal version، 20.04 لبرنامج لوحة المعلومات والمسبار. ستستخدم الأجهزة الافتراضية القابلة للنشر (VMs) ل VMware و Virtualbox و Hyper-V و AWS AMI ل CBD 2.3.0 Ubuntu 20.04.

يدعم برنامج CBD 2.3.0 نظام التشغيل Ubuntu 20.04 لنظام التشغيل الأساسي (لكل من الأجهزة الافتراضية القابلة للانتشار والتركيبات الجديدة) بالإضافة إلى نظام التشغيل المدعوم حاليا من Ubuntu 16.04 (اعتبارا من مايو 2021).

وعند نقطة ما في المستقبل القريب، سوف يتم إسقاط الدعم لنظام أوبونتو 16. 04 (نسخة Xenial). والنتيجة النهائية هي أنه عند نقطة ما، إذا كنت تستخدم Ubuntu 16.04 كنظام تشغيل أساسي، ستحتاج إلى ترحيل عملية النشر إلى Ubuntu 20.04. سيكون هناك مثبت أجهزة تثبيت أجهزة Bare-metal منفصل لكل من لوحة المعلومات والمسبار.

للترحيل إلى الإصدار الأحدث، ستحتاج إلى إجراء نسخ إحتياطي لعملية النشر الحالية واستعادتها إلى لوحة معلومات جديدة تقوم بتشغيل Ubuntu 20.04.

لا ينطبق هذا على مستكشفات المحولات المضمنة أو الأجهزة ذات الإدارة المباشرة.

نسخ لوحة المعلومات الموجودة إحتياطيا

دعنا نبدأ من خلال النسخ الاحتياطي لعملية النشر الحالية.

الخطوة 1

انتقل إلى النظام > النسخ الاحتياطي.

الخطوة 2

أدخل كلمة مرور لتشفير النسخة الاحتياطية. حدد النسخ الاحتياطي والتنزيل لبدء النسخ الاحتياطي.

الخطوة 3

يظهر إطار حالة النسخ الاحتياطي وسيظهر تقدم النسخ الاحتياطي.

الخطوة 4

عند اكتمال النسخ الاحتياطي، يظهر إطار يتيح لك إختيار المكان الذي سيتم حفظ ملف النسخ الاحتياطي فيه. يمكنك تغيير اسم الملف إذا أردت ولكن تأكد من حفظه على هيئة ملف .bin.

إستعادة لوحة معلومات موجودة

يشرح هذا القسم التالي الخطوات التي يجب اتباعها لاستعادة النسخة الاحتياطية إلى لوحة معلومات موجودة.

الخطوة 1

انتقل إلى النظام > إستعادة.

الخطوة 2

أدخل كلمة المرور التي تم إستخدامها لتشفير مجموعة النسخ الاحتياطي ثم انقر فوق تحميل & إستعادة لبدء عملية الاستعادة.

الخطوة 3

تظهر نافذة منبثقة. هنا يمكنك سحب وإفلات ملف النسخة الاحتياطية أو النقر في المربع لاستعراض ملف النسخة الاحتياطية. بمجرد تحديد الملف، انقر فوق الزر إستعادة.

الخطوة 4

يظهر إطار حالة الاستعادة الذي سيظهر تقدم عملية الاستعادة. بمجرد أن تصل تقدم الاستعادة إلى 100٪، انقر فوق زر إغلاق.

التحقق

إذا كنت ترغب في عرض إصدار Ubuntu للوحة المعلومات المنشورة أو المسبار، فيمكنك الحصول على هذه المعلومات من خلال أمر واجهة سطر الأوامر (CLI). قم بالوصول إلى واجهة سطر الأوامر (CLI) عبر وحدة تحكم أو اتصال Secure Shell (SSH) وأصدر الأمر lsb_release -a.

في هذا المثال، ترى أن وحدة التحكم تقوم بتشغيل Ubuntu 20.04.

القرار

ها هو بين يديك، ينبغي أن تكون جيدا للذهاب!