الهدف

يشرح هذا المقال الموجز الحاجة إلى تحديد اسم مستخدم خلاف Cisco عند تسجيل الدخول إلى واجهة مستخدم الويب (UI) للإدارة.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرنامج الثابت

- لوحة معلومات الأعمال من Cisco | 2.3.0

إليك الإتفاق

وفقا لمنهجية دورة حياة التطوير الآمن (CSDL)، لم تعد Cisco اسم مستخدم صالح. وقد تم تنفيذ هذا المعيار الجديد للحد منه باعتباره ضعفا في النظم التشغيلية.

ستستمر بيانات اعتماد تسجيل الدخول الافتراضية في إستخدام اسم مستخدم Cisco وكلمة مرور Cisco خارج المربع. بمجرد تنفيذ أول تسجيل دخول، ستتم مطالبتك باختيار اسم مستخدم جديد وكلمة مرور جديدة على حد سواء. ينطبق هذا على التثبيتات الجديدة. لم يتم فرض تغيير اسم المستخدم على ترقية موضعية.

إذا حاولت إستخدام Cisco كاسم مستخدم لك، فستتلقى تذكيرا صغيرا بهذا المعيار الجديد. أختر اسم مستخدم آخر، ومهما فعلت، لا تنسى ذلك!

لا تتردد في الاحتفاظ ب Cisco كاسم مستخدم لديك للوصول إلى وحدة التحكم حيث أن طريقة الوصول هذه لا تتأثر.

القرار

هذا هو، مجرد خطوة واحدة صغيرة لتجعلك في طريقك.