الهدف

تستخدم لوحة معلومات الأعمال من Cisco مجموعات الأجهزة لتنفيذ معظم مهام التكوين. يتم تجميع أجهزة الشبكة المتعددة معا حتى يمكن تكوينها في إجراء واحد.

يمكن أن تحتوي كل مجموعة أجهزة على أجهزة من أنواع متعددة، ولكن عند تطبيق تكوين جديد على مجموعة أجهزة، يتم تطبيق التكوين فقط على الأجهزة الموجودة في المجموعة التي تدعم هذه الميزة. بمعنى أن مجموعة الأجهزة التي تحتوي على نقاط وصول لاسلكية ومحولات وموجهات بها تكوين مطبق على SSID لاسلكي جديد، يتم تطبيقه على نقاط الوصول اللاسلكية والموجهات اللاسلكية، وليس على المحولات أو الموجهات السلكية في تلك المجموعة.

قد تتضمن مجموعات الأجهزة أجهزة من شبكات متعددة، ولكن يجب أن تنتمي جميع الأجهزة إلى مؤسسة واحدة. قد يتم تعيين مجموعة الأجهزة كمجموعة افتراضية لمؤسسة أو شبكة، وسيتم وضع أي أجهزة تم اكتشافها حديثا لتلك الشبكة أو المؤسسة في مجموعة الأجهزة الافتراضية.

يهدف هذا وثيقة أن يبدي أنت كيف أن يخلق، يعدل، ويمحو أداة مجموعة.

إدارة مجموعات الأجهزة

إنشاء مجموعة أجهزة جديدة

الخطوة 1

قم بتسجيل الدخول إلى واجهة مستخدم إدارة لوحة معلومات الأعمال من Cisco.

انقر فوق زر القائمة.

أختر إدارة.

أختر مجموعات الأجهزة.

الخطوة 2

في الجزء العلوي الأيسر من جزء العمل، انقر فوق أيقونة زائد لإنشاء مجموعة جديدة أو إضافتها.

الخطوة 3

حدد المؤسسة الصحيحة من القائمة المنسدلة. أدخل اسم المجموعة والوصف. طقطقة حفظ.

ستظهر رسالة تأكيد مماثلة للرسالة أدناه.

يمكنك أيضا إضافة أجهزة إلى مجموعة الأجهزة بالنقر فوق أيقونة زائد واستخدام مربع البحث لتحديد الأجهزة التي سيتم إضافتها إلى المجموعة. يمكنك إضافة أجهزة بشكل فردي أو عبر الشبكة. إذا كان الجهاز المحدد عضوا بالفعل في مجموعة مختلفة، فسيتم إزالته من تلك المجموعة. يمكن أن يكون كل جهاز عضوا في مجموعة واحدة فقط.

يجب الآن إنشاء مجموعة أجهزة بنجاح.

تعديل مجموعة أجهزة

الخطوة 1

في منطقة إدارة مجموعة الأجهزة، حدد خانة الاختيار للمجموعة التي تريد تعديلها ثم انقر فوق أيقونة التحرير.

الخطوة 2

قم بتغيير الاسم والوصف إذا لزم الأمر. إذا قمت بإجراء تغييرات، انقر فوق حفظ.

لقد قمت بتعديل مجموعة أجهزة بنجاح.

حذف مجموعة أجهزة

احذف الأجهزة من المجموعة حسب الحاجة. لإزالة جهاز تمت إضافته مسبقا إلى المجموعة، انقر فوق زر الاختيار الخاص بمجموعة الأجهزة المراد إزالتها. انقر فوق رمز Trashcan في ذلك الصف. سيتم نقل الجهاز إلى المجموعة الافتراضية للشبكة أو المؤسسة.

لا يمكنك حذف مجموعة افتراضية. لا يمكنك حذف جهاز من المجموعة الافتراضية. لإزالة جهاز من المجموعة الافتراضية يجب إضافته إلى مجموعة جديدة.

ستظهر رسالة تأكيد مماثلة للرسالة أدناه.

يجب أن تكون قد قمت الآن بحذف مجموعة أجهزة بنجاح.

القرار

تعرف الآن كيفية إدارة مجموعات الأجهزة. يجب أن يوفر ذلك الوقت أثناء إدارة الشبكة!