الهدف

تتيح لك صفحة إدارة المستخدم تحديد المستخدمين الذين يمكنهم الوصول إلى لوحة معلومات الأعمال من Cisco، كما تتيح لك تغيير الإعدادات التي تؤثر على كيفية تفاعل هؤلاء المستخدمين مع لوحة المعلومات.

تدعم شبكة لوحة معلومات الأعمال من Cisco أربعة أنواع من المستخدمين:

- المسؤول - يتمتع المسؤول بحق الوصول الكامل إلى ميزات لوحة المعلومات بما في ذلك القدرة على صيانة النظام

- مسؤول المؤسسة - يقتصر مدير المؤسسة على إدارة مؤسسة واحدة أو أكثر، ولكنه لا يستطيع إجراء تغييرات على النظام

- عامل التشغيل — يتمتع عامل التشغيل بقوة مماثلة بالنسبة لمسؤول المؤسسة، ولكنه لا يستطيع إدارة المستخدمين

- Readonly — يمكن لمستخدم Readonly عرض معلومات الشبكة فقط، ولا يمكنهم إجراء أي تغييرات

عند تثبيت لوحة معلومات الأعمال من Cisco لأول مرة، يتم إنشاء مسؤول افتراضي باسم المستخدم وكلمة المرور اللذين تم تعيينهما على Cisco.

يمكن إدارة إعدادات المستخدم بواسطة المسؤولين ومسؤولي المؤسسة فقط

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية إضافة مستخدمين أو تحريرهم أو حذفهم وتغيير تعقيد كلمة المرور وإعدادات جلسة عمل المستخدم.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- لوحة معلومات الأعمال من Cisco | 2.2

إدارة مستخدمي إدارة شبكة لوحة معلومات الأعمال من Cisco

إضافة مستخدم جديد

الخطوة 1

قم بتسجيل الدخول إلى واجهة مستخدم إدارة لوحة معلومات الأعمال من Cisco.

الخطوة 2

انقر فوق زر القائمة.

الخطوة 3

تحديد إدارة.

الخطوة 4

تحديد مستخدمين.

الخطوة 5

انقر على علامة التبويب إعدادات المستخدم.

الخطوة 6

انقر فوق أيقونة زائد لإضافة مستخدم جديد أو إنشاؤه.

الخطوة 7

في الحقول المتوفرة، أدخل اسم مستخدم واسم عرض وعنوان بريد إلكتروني ودور وكلمة مرور.

الخطوة 8

(إختياري) يمكنك أيضا توفير تفاصيل جهة الاتصال للمستخدم.

الخطوة 9

طقطقة حفظ.

يجب أن تكون قد أضفت الآن مستخدما جديدا وستتلقى إعلاما على واجهة المستخدم.

تعديل مستخدم

لتعديل مستخدم موجود، قم بما يلي:

الخطوة 1

تحديد إدارة.

الخطوة 2

تحديد مستخدمين.

الخطوة 5

انقر على علامة التبويب إعدادات المستخدم.

الخطوة 3

حدد خانة الاختيار المجاورة لاسم المستخدم الذي تريد تعديله ثم انقر على أيقونة تحرير.

الخطوة 4

من هنا يمكنك إعادة ضبط كلمة المرور. يمكنك أيضا تغيير اسم العرض، البريد الإلكتروني، أو مجموعة المستخدمين. تأكد من الضغط على حفظ إذا قمت بإجراء تغييرات.

يجب أن تكون قد عدلت الآن مستخدما موجودا وستتلقى إعلاما على واجهة المستخدم.

حذف مستخدم

لحذف مستخدم موجود، قم بما يلي:

الخطوة 1

تحديد إدارة.

الخطوة 2

تحديد مستخدمين.

الخطوة 3

انقر على علامة التبويب إعدادات المستخدم.

الخطوة 4

حدد خانة الاختيار المجاورة لاسم المستخدم الذي تريد تعديله ثم انقر فوق الزر حذف.

الخطوة 5

يجب أن تكون قد قمت الآن بحذف مستخدم وستتلقى إعلاما على واجهة المستخدم.

شكلت كلمة تعقيد

لتمكين متطلبات تعقيد كلمة المرور أو تغييرها، قم بما يلي:

الخطوة 1

تحديد إدارة.

الخطوة 2

تحديد مستخدمين.

الخطوة 3

(إختياري) حدد خانة الاختيار إعدادات تعقيد كلمة المرور لتمكين قواعد التعقيد لكلمات المرور. في حال تمكين هذه الميزة، يجب أن تتوافق كلمات المرور الجديدة مع الإعدادات الافتراضية التالية:

- يجب أن يكون طوله ثمانية أحرف كحد أدنى.

- يجب أن يحتوي على أحرف من على الأقل من ثلاث فئات أحرف (أحرف كبيرة وحروف صغيرة وأرقام وحروف خاصة متوفرة على لوحة مفاتيح قياسية).

- يجب أن يكون مختلفا عن كلمة المرور الحالية.

بدلا من ذلك، أنت يستطيع ألغيت هذا خانة الاختيار أن يعجز الكلمة تعقيد عملية إعداد من المستعمل محلي.

تأكد من النقر فوق الزر حفظ إذا قمت بإجراء تغييرات.

أنت سوفت الآن غيرت الكلمة تعقيد عملية إعداد للمستخدمين المحليين.

تكوين إعداد جلسة عمل المستخدم

لتمكين متطلبات تعقيد كلمة المرور أو تغييرها، قم بما يلي:

الخطوة 1

تحديد إدارة.

الخطوة 2

تحديد مستخدمين.

الخطوة 3

انقر على علامة التبويب إعدادات المستخدم وانتقل لأسفل إلى قسم جلسة عمل المستخدم.

الخطوة 4

أدخل قيمة في حقل مهلة الخمول (الحد الأدنى). القيمة الافتراضية هي 60، ولكن النطاق هو من 10 إلى 120 دقيقة.

أدخل قيمة في حقل المهلة المطلقة (الساعة). هذا هو الحد الأقصى لمبلغ الوقت الذي يمكن أن تكون فيه جلسة العمل نشطة. القيمة الافتراضية هي 24، والنطاق هو من 1 إلى 24 ساعة.

طقطقة حفظ.

أنت سوفت الآن يتلقى شكلت المستعمل جلسة عملية إعداد.

القرار

الآن أنت تعرف الخطوات التي تريد إضافة المستخدمين أو تحريرهم أو حذفهم. أنت يستطيع أيضا غيرت كلمة تعقيد و مستعمل جلسة عملية إعداد.