المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يصف هذا المستند التثبيت أو الترقية إلى خوادم ESXi 8.x على خوادم UCS 240 M6.

المتطلبات الأساسية

ESXi - نظام تشغيل VMWare

نظام الحوسبة الموحدة - UCS

CIMC - عنصر التحكم المتكامل في الإدارة من Cisco

vKVM - ماوس فيديو لوحة مفاتيح افتراضية

vDVD - قرص DVD ظاهري

ISO - صورة ISO

UEFI - واجهة البرامج الثابتة الموسعة الموحدة

EULA - إتفاقية ترخيص المستخدم النهائي

VLAN - شبكة المنطقة المحلية الظاهرية

IPv4 - بروتوكول الإنترنت الإصدار 4

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى خادم UCS C240 M6SX.

اسم ملف صورة مخصصة من Cisco = VMware-ESXi-8.0.U2-22380479-Custom-Cisco-4.3.2-c.iso

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

الخطوة 1. تنزيل صورة Cisco المخصصة ل ESXi 8.x.

صفحة تنزيل Broadcom

الخطوة 2.من صفحة CIMC، انقر فوق إطلاق vKVM.

بدء تشغيل vKVM

الخطوة 3. على صفحة KVM، انقر الوسائط الظاهرية > vKVM-Mapped vDVD.

vKVM Mapped vDVD

الخطوة 4. تصفح وحدد صورة ISO التي تم تنزيلها مسبقا.

تخطيط الوسائط الظاهرية

الخطوة 5. انقر على الطاقة > تشغيل النظام.

تشغيل الطاقة

الخطوة 6. عند تمهيد الخادم، اضغط على F6 للحصول على قائمة التمهيد.

F6 لقائمة التمهيد

الخطوة 7. في قائمة التمهيد، حدد UEFI: Cisco vKVM-Mapped vDVD2.00.

حدد قرص vDVD

الخطوة 8. بعد التحديد، يبدأ ESXi في تحميل المثبت.

أداة تثبيت ESXi

الخطوة 9. تقدم لك شاشة ترحيب تثبيت ESXi للمتابعة أو إلغاء الأمر. اضغط على Enter للمتابعة.

شاشة ترحيب ESXi

الخطوة 10. بعد المتابعة، يتم عرض شاشة EULA. اضغط على F11 للقبول.

شاشة ESXi EULA

الخطوة 11. يتم توفير خيار تحديد الجهاز لتثبيت ESXi لك. حدد الجهاز واضغط على Enter.

تحديد ESXi RAID

الخطوة 12. بمجرد تحديد الجهاز، يتم تزويدك بخيار تثبيت ESXi أو ترقيته. أختر تثبيت واضغط على إدخال.

تثبيت ESXi أو ترقيته

الخطوة 13. ESXi تثبيت تحديد لوحة المفاتيح. حدد خيار لوحة المفاتيح ثم اضغط على مفتاح Enter.

تحديد لوحة مفاتيح ESXi

الخطوة 14. أنت حضضت أن يشكل ال ESXi الجذر كلمة. أدخل قيم كلمة المرور، وأكدها، واضغط على إدخال.

تكوين كلمة مرور ESXi

الخطوة 15. أنت تؤكد التثبيت عند الضغط على F11.

تأكيد ESXi للتثبيت

الخطوة 16. يبدأ التثبيت ويظهر قيد التقدم.

تقدم تثبيت ESXi

الخطوة 17. يتم تثبيت ESXi وتضغط على Enter لإعادة تشغيل الخادم.

اكتمال تثبيت ESXi

الخطوة 18. يقوم ESXi بقياس قرص DVD الظاهري ويعيد تشغيل الخادم للبدء لأول مرة.

إعادة تشغيل خادم ESXi

الخطوة 19. شاشة ESXi الأولية بعد إعادة التشغيل. اضغط على F2 لتخصيص النظام.

شاشة ESXi الأولية

الخطوة 20. قم بإدخال القيم لتسجيل الدخول. تم إنشاء كلمة مرور عند التثبيت.

شاشة تسجيل دخول ESXi

الخطوة 21. يتم تزويدك بتخصيص النظام. أختر تكوين شبكة الإدارة ثم اضغط على مفتاح Enter.

إدارة تكوين ESXi

الخطوة 22. أختر مهايئات الشبكة ثم اضغط على مفتاح Enter.

تكوين إدارة ESXi

الخطوة 23. حدد محول الشبكة للإدارة باستخدام شريط المساحة واضغط على إدخال.

تحديد مهايئ الشبكة

الخطوة 24. أخترت VLAN (إختياري) ودخلت القيمة إن يتطلب، واضغط يدخل.

تكوين شبكة VLAN

الخطوة 25. أختر تكوين IPv4، وأدخل القيم، ثم اضغط على مفتاح Enter.

تكوين IPv4

الخطوة 26. أستخدم المفتاح y لقبول شبكة الإدارة وإعادة تشغيلها.

حفظ تكوين IPv4

الخطوة 27. أختر إختبار شبكة الإدارة لاختبار الاتصال، واضغط إدخال إلى الخروج.

شبكة إدارة الاختبار

التحقق من الصحة

لا يوجد حاليًا إجراء للتحقق من صحة هذا التكوين.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.