المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

التكوين

إنشاء نهج أمر التمهيد

ملف تعريف الخدمة - مهايئات الناقل المضيف vHBAs

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تثبيت Windows

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تكوين التمهيد من شبكة منطقة التخزين (SAN) في الخوادم التي يديرها برنامج Unified Computing System Manager (UCSM).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- طوبولوجيا شبكة منطقة التخزين

- UCSM

- ملفات تعريف خدمة UCS

المكونات المستخدمة

- الارتباطات النسيجية Cisco UCS 6454، البرنامج الثابت، الإصدار 4.2.3h

- Cisco UCS B200 M5؛ إصدار البرنامج الثابت 4.2.3h

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

التمهيد من شبكة منطقة التخزين (SAN) عبارة عن ميزة تسمح للخوادم بتمهيد نظام التشغيل (OS) المثبت على وحدات التخزين الخارجية المستندة إلى شبكة منطقة التخزين (SAN)، بدلا من القرص المحلي وهو حل شائع للغاية حاليا.

في حالة التمهيد من شبكة التخزين (SAN) عند نقل ملف تعريف خدمة من خادم إلى آخر، يتم تمهيد الخادم الجديد من نفس صورة نظام التشغيل تماما.

تأكد من أن لديك هذه المتطلبات قبل أن تحاول إجراء هذا التكوين:

- معرف شبكة منطقة التخزين الظاهرية (VSAN)

- اسم المنفذ العالمي (WWPN) من البادئين والأهداف

- معرف رقم الوحدة المنطقي (LUN)

التكوين

إنشاء نهج أمر التمهيد

الخطوة 1. انتقل إلى Servers > Policies > Boot Policies ثم انقر فوق إضافة لإنشاء نهج تحميل جديد.

الخطوة 2. قم بتسمية النهج وتحديد خانات الاختيار وفقا لمتطلباتك.

الخطوة 3. يمكنك توسيع مهايئات الناقل المضيف (vHBAs) وتحديد خيار إضافة تمهيد شبكة منطقة التخزين (SAN).

ملاحظة: إذا كنت ترغب في ذلك، فتحقق من خانة الاختيار Force vNIC/vHBA/iSCSI Name.

- في حالة تحديده، يعرض مدير Cisco UCS خطأ تكوين ويبلغ عما إذا كانت واحدة أو أكثر من بطاقات واجهة الشبكة (NICs) أو vHBAs أو iSCSI vNICs المدرجة في جدول أمر التمهيد تطابق تكوين الخادم في ملف تعريف الخدمة.

- في حالة عدم تحديد ذلك، يستخدم مدير Cisco UCS Manager بطاقات واجهة الشبكة (NICs) أو vHBAs أو بطاقات واجهة الشبكة (NICs) عبر بروتوكول iSCSI (كما هو مناسب لخيار التمهيد) من تكوين الخادم في ملف تعريف الخدمة. لا يقوم بالإبلاغ عما إذا كانت بطاقات واجهة الشبكة (NICs) أو vHBAs أو بطاقات واجهة الشبكة (NICs) عبر بروتوكول iSCSI المحددة في نهج التمهيد تطابق تكوين الخادم في ملف تعريف الخدمة.

الخطوة 4. قم بتسمية vHBA الخاص بك وحدد ما إذا كان سيتم إستخدامه للأساسي أو الثانوي أو أي. وانقر فوق OK.

الخطوة 5. حدد إضافة هدف تمهيد شبكة منطقة التخزين (SAN).

الخطوة 6. وهو يعرض نافذة بمعرف وحدة LUN لهدف التمهيد وشبكة WPN. تأكد من إدخال شبكة WPN للتخزين ومعرف LUN المناسب.

الخطوة 7 (اختيارية). قم بإضافة إجراء تحميل وتكرار ثان لشبكة منطقة التخزين (SAN).

الخطوة 8 (اختيارية). قم بإضافة خيار القرص المضغوط/قرص الفيديو الرقمي لتثبيت ISO من خلال لوحة المفاتيح والفيديو والماوس الافتراضية.

الخطوة 9. انقر فوق موافق لحفظ النهج.

ملف تعريف الخدمة - مهايئات الناقل المضيف vHBAs

الخطوة 1. انتقل إلى ملف تعريف الخدمة > التخزين > مهايئات الناقل المضيف (vHBA). إضافة اسم عقدة على مستوى العالم (WWNN) إما ساكن إستاتيكي أو من تجمع.

الخطوة 2. قم بإضافة vHBA، وتسميته، وتعيين اسم منفذ عالمي (ثابت أو من التجمع).

تحذير: تأكد من كتابة مهايئ الناقل المضيف vHBA بنفس الطريقة التي تم تكوينها في أمر التمهيد عند إستخدام خيار اسم فرض vNIC/vHBA/iSCSI.

الخطوة 3. أستخدم قالب vHBA أو قم بتكوين vHBA يدويا باستخدام معرف البنية و vSAN وما إلى ذلك، وفقا لمتطلباتك. انقر فوق موافق للحفظ.

الخطوة 4 (اختيارية). قم بإضافة المزيد من مهايئات الناقل المضيف vHBA حسب الحاجة أو كما تم تكوينها في نهج التمهيد.

التحقق من الصحة

تظهر وسيلة إيضاح مع الشبكة المحلية اللاسلكية (WPN) الخاصة بالوجهة على الشاشة عند تمهيد الخادم. إذا حدث ذلك، فهذا يعني أن التكوين الذي قمت به صحيح.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الخطوة 1. أعد تمهيد الخادم واضغط على F6 للوصول إلى قائمة التمهيد. يؤدي هذا إلى مقاطعة عملية التهيئة ويسمح لك بالاتصال بالمهايئ وأوامر الكتابة للتحقق من الاتصال.

الخطوة 2. افتح جلسة SSH إلى أي من منافذ ربط البنية لعناوين IP وتنفيذ الأوامر التالية.

#connect adapter x/y/z   >>>where x=chassis, y=server, z=adapter

#connect

#attach-fls

#lunlist

For example:

FI-A#connect adapter 1/5/1

adapter 1/5/1 # connect

adapter 1/5/1 (top):1# attach-fls

adapter 1/5/1 (fls):2# lunlist

vnic : 13 lifid: 3

• FLOGI State : flogi est (fc_id 0x161907)

• PLOGI Sessions

• WWNN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:0a WWPN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:0a fc_id 0x000000

• LUN's configured (SCSI Type, Version, Vendor, Serial No.)

LUN ID : 0x0000000000000000 access failure

• REPORT LUNs Query Response

• WWNN 556:c9:ce:90:cd:93:ff:0a WWPN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:0a fc_id 0x000000

• LUN's configured (SCSI Type, Version, Vendor, Serial No.)

LUN ID : 0x0000000000000000 access failure

• REPORT LUNs Query Response

• Nameserver Query Response

vnic : 15 lifid: 5

• FLOGI State : flogi est (fc_id 0x741107)

• PLOGI Sessions

• WWNN 58:cc:f0:90:49:63:0b:fa WWPN 58:cc:f0:90:49:63:0b:fa fc_id 0x000000

• LUN's configured (SCSI Type, Version, Vendor, Serial No.)

LUN ID : 0x0000000000000000 access failure

• REPORT LUNs Query Response

• WWNN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:09 WWPN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:09 fc_id 0x000000

• LUN's configured (SCSI Type, Version, Vendor, Serial No.)

LUN ID : 0x0000000000000000 access failure

• REPORT LUNs Query Response

• Nameserver Query Response

إذا كانت fc_id هي 0x0000، كما هو الحال في هذا المثال، فتحقق من تكوين التقسيم إلى مناطق في محول الألياف وقناع LUN في صفيف التخزين.

تأكد من تكوين شبكات WPN الخاصة بالبادئات بشكل صحيح.

وبعد التصحيح والتحقق، تكون النتيجة كما يلي:

adapter 1/5/1 (fls):2# lunlist

vnic : 13 lifid: 3

- FLOGI State : flogi est (fc_id 0x161907)

- PLOGI Sessions

- WWNN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:0a WWPN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:0a fc_id 0x160400

- LUN's configured (SCSI Type, Version, Vendor, Serial No.)

LUN ID : 0x0000000000000000 (0x0, 0x5, Nimble  , 6fed4da9ceb4a3796c9ce9007f78ec52)

- REPORT LUNs Query Response

LUN ID : 0x0000000000000000

- Nameserver Query Response

- WWPN : 56:c9:ce:90:cd:93:ff:05

- WWPN : 56:c9:ce:90:cd:93:ff:0a

vnic : 15 lifid: 5

- FLOGI State : flogi est (fc_id 0x741107)

- PLOGI Sessions

- WWNN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:09 WWPN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:09 fc_id 0x740200

- LUN's configured (SCSI Type, Version, Vendor, Serial No.)

LUN ID : 0x0000000000000000 (0x0, 0x5, Nimble  , 6fed4da9ceb4a3796c9ce9007f78ec52)

- REPORT LUNs Query Response

LUN ID : 0x0000000000000000

- Nameserver Query Response

- WWPN : 56:c9:ce:90:cd:93:ff:09

- WWPN : 56:c9:ce:90:cd:93:ff:06

إذا رأيت هذا المخرج ولا يزال الخادم غير قادر على التمهيد، فمن المرجح عدم تثبيت أي شيء على وحدة التخزين لديك ويجب عليك تعيين ISO وتثبيت نظام التشغيل.

تثبيت Windows

ضع في الاعتبار النقاط عند تثبيت Windows لأول مرة.

- تأكد من إستخدام إصدار برنامج التشغيل الصحيح للاطلاع على وحدة التخزين التي تم تثبيت نظام التشغيل بها.

قد تواجه هذا الخطأ عند تثبيت Windows:

قد يحدث هذا الخطأ عند تكوين أهداف تمهيد متعددة لشبكة منطقة التخزين (SAN).

- قم بتعطيل المسارات المتعددة في الخادم. أترك مسارا واحدا فقط للوصول إلى وحدة التخزين عن بعد.

- انتقل إلى الخادم تحت علامة التبويب "معدات". قم بتوسيعه وابحث عن مهايئات الناقل المضيف (HBA) لديك.

- قم بتعطيل مهايئات الناقل المضيف (HBA) الخاصة بك لترك واحدة فقط نشطة. انقر على زر تعطيل الموجود في قائمة العمليات.

- تحقق من تكوين تقسيم المناطق بشكل صحيح ولا يشير إلى أهداف متعددة.

- إذا إستمرت المشكلة، فقم بتعديل التقسيم إلى مناطق لكي تترك هدفا واحدا فقط من أهداف شبكة منطقة التخزين (SAN).

ملاحظة: بمجرد اكتمال التثبيت، قم بإعادة تمكين مهايئات الناقل المضيف (HBA) لديك وتكوين تقسيم المناطق وفقا لذلك.

تحقق من تمهيد الخادم من شبكة منطقة التخزين (SAN) كما هو متوقع.

معلومات ذات صلة

- أستكشاف مشكلات تحميل شبكة منطقة التخزين (SAN) واتصال شبكة منطقة التخزين (SAN) وحلها

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems