المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

خطوات الترحيل

الخطوة 1. معرفات/سياسات/شبكات VLAN/شبكات VSAN/قوالب مجموعات SP المحلية كما هو مبرز أدناه.

الخطوة 2. إعادة إنشاء جميع المعرفات/السياسات/شبكات VLAN/شبكات VSAN/القوالب و Global-SP في UCS المركزي.

الخطوة 3. تسجيل UCSM مع UCS Central.

الخطوة 4. ترحيل ملف التعريف المحلي إلى ملف التعريف العمومي.

الخطوة 5. تحقق من ملف التعريف العمومي الجديد.

الخطوة 6. إقران SP العمومي بالخادم المعين.

الخطوة 7. خادم التمهيد من وحدة LUN لشبكة منطقة التخزين (SAN) بعد تعيين معالج Global-SP الجديد

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية ترحيل ملف تعريف الخدمة المحلي إلى "عام" أو في حالة عدم تسجيل المجال عن طريق الخطأ من "مركزي"

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- نظام الحوسبة الموحدة من Cisco

- UCS Central

- إجراء ترحيل ملف التعريف المحلي إلى ملف التعريف العمومي

تحت الإجراء، افترض إجراء UseCase الأكثر صعوبة، هو التمهيد من شبكة التخزين (SAN) باستخدام وحدات LUN لتمهيد وحدة التخزين عن بعد، والتي تم توزيعها بالفعل إلى أجهزة البدء الهدف (WPN) داخل كل ملف تعريف خدمة. يجب أن تبقى المعرفات كما هي أثناء الترحيل.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- مدير نظام الحوسبة الموحدة (UCSM) من Cisco

- الارتباطات النسيجية (FI)

- التشغيل المركزي ل UCS على ESXi VM

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

خطوات الترحيل

1. معرفات/سياسات/شبكات VLAN/شبكات VSAN/قوالب مجموعات SP المحلية الخاصة بتجمع المستندات.

2. قم بإعادة إنشاء جميع المعرفات/السياسات/شبكات VLAN/شبكات VSAN/القوالب وشبكات SP العالمية في UCS المركزي.

3. تسجيل UCSM مع UCS Central.

4. ترحيل ملف التعريف المحلي إلى ملف التعريف العمومي.

5. تحقق من أن المعرفات هي المعرفات الصحيحة للخادم المنقسم المحدد في Global-SP الجديد.

6. إقران SP العمومي بالخادم المعين.

7. خادم بدء التشغيل من وحدة LAN لشبكة SAN.

الخطوة 1. معرفات/سياسات/شبكات VLAN/شبكات VSAN/قوالب مجموعات SP المحلية كما هو مبرز أدناه.

UCS-FI # scope org /

UCS-FI /org # show service-profile status

Service Profile Name Server Assignment Association   Power State   Op State

-------------------- ------- ---------- -------------- -------------- --------

SP01                1/3     Assigned   Associated     On             Ok

UCS-FI /org # scope service-profile SP01

UCS-FI /org/service-profile # show detail

Service Profile:

Service Profile Name: SP01

Boot Policy: LocalDisk

BIOS Policy: ESX_BIOS

Host f/w Policy: global-default

Local Disk Policy: LocalDisk

Maintenance Policy: UserAck

Power Policy: PowerCap

Stats Policy: TemThreshold

Scrub Policy: global-default

UCS-FI /org/service-profile # show identity

Service Profile Name: SP01

UUID Suffix Pool: P_1

Dynamic UUID: c9fe0fd0-d051-11e3-00ff-000000000101

VNIC FC Node:

WWNN Pool: P_N_1

Dynamic WWNN: 20:FF:00:25:B5:00:01:01

UCS-FI /org/service-profile # show vnic identity

vNIC:

Name       Type   Fabric ID Dynamic MAC Addr

---------- ------- --------- ----------------

ESX_Dat_A1 Ether   A         00:25:B5:0A:04:01

ESX_Dat_A2 Ether   A         00:25:B5:0A:04:02

ESX_Dat_A3 Ether   A         00:25:B5:0A:04:03

ESX_Dat_A4 Ether   A         00:25:B5:0A:04:04

vHBA:

Name       Type   Fabric ID Dynamic WWPN

---------- ------- --------- ------------

ESX_FCDat_A1 Fc     A         20:FF:00:25:B5:0A:04:01

ESX_FCDat_A2 Fc     A         20:FF:00:25:B5:0A:04:02

ESX_FCDat_B1 Fc     B         20:FF:00:25:B5:0B:04:01

UCS-FI /org/service-profile # show vnic ESX_Vcon detail

vNIC:

Adapter Policy: global-VMWare

QoS Policy: ESX_QoS

Network Control Policy: CDP_EN

Stats Policy: TemThreshold

UCS-FI /org/service-profile # show vhba ESX_SB_A1 detail

vHBA:

Adapter Policy: global-VMWare

Stats Policy: G-TemThreshold

الخطوة 2. إعادة إنشاء جميع المعرفات/السياسات/شبكات VLAN/شبكات VSAN/القوالب و Global-SP في UCS المركزي.

- إنشاء تجمعات وسياسات وشبكات محلية ظاهرية (VLANs) وشبكات محلية ظاهرية (VSANs) وقوالب بطاقات واجهة الشبكة (vNIC) وقوالب مهايئ الناقل المضيف vHBA وشبكة المنطقة المحلية (LAN)

- سياسات الاتصال، وسياسات الاتصال بشبكة منطقة التخزين (SAN)، وقوالب ملف تعريف الخدمة العمومية، وملفات تعريف الخدمة العمومية.

- عند إنشاء شبكات VLAN العالمية التي تحتوي على نفس معرفات شبكات VSAN المعرفة محليا في مدير UCS، تأكد من أن الاسم العالمي فريد، ضع في الاعتبار "G-" أمام اسم شبكة VSAN، وتأكد أيضا من أن معرف شبكة VLAN الخاصة بقنوات FCoE على شبكة VSAN العالمية التي تم إنشاؤها حديثا يطابق تماما معرف شبكة VLAN الخاصة بقنوات FCoE الذي تم تكوينه على شبكة VSAN المحلية المقابلة. إذا كان معرف VSAN هو نفسه، وكان معرف FCoE مختلفا، حينئذ سيتم إثارة خطأ حول اقتران ملف تعريف الخدمة العالمية.

- سيؤدي إنشاء SP العمومي إلى تخصيص UUID و MACs و WWNN و WPNs جديدة من مجموعات المعرفات العالمية الخاصة بها.

- تطبيق هذه السياسات الجديدة على القالب العمومي الجديد.

- نشر ملف تعريف الخدمة العمومي SP01_GP من القالب

- اضبط WWNN/WPN/MAC على SP01_GP لملف التعريف العالمي الجديد للحفاظ على نفس المعرفات

ملاحظة: سيخصص إنشاء SP العمومية UUID، و MACs، و WWNN، و WPNs جديدة من تجمعات المعرفات العالمية الخاصة بها.

ارجع إلى دليل التكوين حول كيفية تخصيص المعرفات من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر)

UCS-CENTRAL# connect resource-mgr

UCS-CENTRAL(resource-mgr)# scope org /

UCS-CENTRAL(resource-mgr) /org # scope service-profile SP01_GP

UCS-CENTRAL(resource-mgr) /org/service-profile # set identity dynamic-wwnn 20:FF:00:25:B5:00:01:01

UCS-CENTRAL(resource-mgr) /org/service-profile* # commit-buffer

UCS-CENTRAL(resource-mgr) /org/service-profile # scope vnic ESX_Dat_A1

UCS-CENTRAL(resource-mgr) /org/service-profile/vnic # set identity dynamic-mac 00:25:B5:0A:04:01

UCS-CENTRAL(resource-mgr) /org/service-profile/vnic* # commit-buffer

UCS-CENTRAL((resource-mgr) /org/service-profile # scope vhba ESX_FCDat_A1

UCS-CENTRAL((resource-mgr) /org/service-profile/vhba # set identity dynamic-wwpn 20:FF:00:25:B5:0A:04:01

CODVQUCSCEN01(resource-mgr) /org/service-profile/vhba* # commit-buffer

الاستفادة من البرنامج النصي UCS Central PowerTool البسيط لتبديل أو تعيين شبكات WPN الأصلية (ذات التوزيع الصحيح) والمعرفات الأخرى. تعد هذه المعرفات جزءا من التجمعات العالمية التي تم إنشاؤها، وسيعكس "عالم المعرف" حالة "قيد الاستخدام" بمجرد تعيين هذه المعرفات بشكل صحيح.

هذا مثال فقط على برنامج UCS Central PowerTools Script وهو ليس منتجا مدعوما رسميا من Cisco. يرجى الاستخدام على مسؤوليتك الخاصة والاختبار أولا في المختبر قبل الاستخدام في الإنتاج. الرجاء تحرير البرنامج النصي وفقا لإعداد SP العمومي الخاص بك، والمؤسسات، والمعرفات، والنهج، وما إلى ذلك.

راجع الدليل للحصول على مزيد من المعلومات

Change To (from Local SP) UUID: dc81c8de-3b00-11e5-0000-000000000025 Change To (from Local SP) MAC for vnic0: 00:25:B5:00:00:25

Change To (from Local SP) MAC for vnic1: 00:25:B5:00:00:26

Change To (from Local SP) WWNN ID: 20:00:00:25:B5:00:00:25

Change To (from Local SP) WWPN for A Fabric: 20:00:00:25:B5:AA:00:25 Change To (from Local SP) WWPN for B Fabric: 20:00:00:25:B5:BB:00:25

Start-UcsCentralTransaction

$mo = Get-UcsCentralOrg -Name root | Add-UcsCentralServiceProfile -Name “SP01_GP” -ModifyPresent -Uuid "0909ac8a-2411-11e4-0000-181401000099”

$mo_1 = $mo | Add-UcsCentralVnic -ModifyPresent -Name “eth0" -Addr "00:25:B5:0A:04:01”

$mo_2 = $mo | Add-UcsCentralVnic -ModifyPresent -Name “eth1" -Addr "00:25:B5:0A:04:02”

$mo_3 = $mo | Add-UcsCentralVhba -ModifyPresent -Name “fc0" -Addr "20:FF:00:25:B5:0A:04:01”

$mo_4 = $mo | Add-UcsCentralVhba -ModifyPresent -Name “fc1" -Addr "20:FF:00:25:B5:0A:04:02”

$mo_5 = $mo | Add-UcsCentralVnicFcNode -ModifyPresent -Addr "20:01:00:25:B5:14:01:99” Complete-UcsCentralTransaction

Start-UcsCentralTransaction

$mo = Get-UcsCentralOrg -Name root | Add-UcsCentralServiceProfile -Name “SP01_GP” -ModifyPresent -Uuid derived

$mo_1 = $mo | Add-UcsCentralVnic -ModifyPresent -Name “eth0" -Addr derived

$mo_2 = $mo | Add-UcsCentralVnic -ModifyPresent -Name “eth1" -Addr derived

$mo_3 = $mo | Add-UcsCentralvhba -ModifyPresent -Name “fc0" -Addr derived

$mo_4 = $mo | Add-UcsCentralvhba -ModifyPresent -Name “fc1" -Addr derived

$mo_5 = $mo | Add-UcsCentralVnicFcNode -ModifyPresent -Addr pool-derived

كرر لكل معرف لتعيينه يدويا

الخطوة 3. تسجيل UCSM مع UCS Central.

الخطوة 4. ترحيل ملف التعريف المحلي إلى ملف التعريف العمومي.

- إيقاف تشغيل الخادم المزود ب SP المحلي بشكل ممتاز

- إلغاء اقتران SP المحلي

- حذف SP المحلي ((إسترداد المعرفات المخصصة مرة أخرى في المجموعة بالحالة غير المستخدمة)

ارجع إلى دليل التكوين للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية إدارة ملف تعريف الخدمة في UCSM

الخطوة 5. تحقق من ملف التعريف العمومي الجديد.

UCS-FI /org # show service-profile status

Central(resource-mgr) /org/service-profile # show identity

الخطوة 6. إقران SP العمومي بالخادم المعين.

أحلت تشكيل مرشد كيف أن يربط ال SP من مركزي

الخطوة 7. خادم التمهيد من وحدة LUN لشبكة منطقة التخزين (SAN) بعد تعيين معالج Global-SP الجديد

تحقق مما إذا كان الخادم قادرا على التمهيد من شبكة منطقة التخزين (SAN) عبر وحدة تحكم لوحة المفاتيح والفيديو والماوس

معلومات ذات صلة

- دليل تكوين UCSM

http://www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-central-software/products-installation-and-configuration-guides-list.html

- أفضل الممارسات المركزية

https://communities.cisco.com/servlet/JiveServlet/downloadBody/66619-102-3-120435/UCS%20Central%20Operations%20and%20Best%20Practice%20Guide.pdf

- دليل التكوين المركزي

http://www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-manager/products-installation-and-configuration-guides-list.html

- مجموعة أدوات الطاقة PowerTools

https://communities.cisco.com/docs/DOC-37154