المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

التكوين

وضع Intersight المدار

الخطوة 1. إضافة شبكات VLAN إلى ملف تعريف المجال

الخطوة 2. إضافة شبكات VLAN إلى ملف تعريف الخادم

وضع Intersight المستقل

وضع مدير UCS

الخطوة 1. إضافة شبكة (شبكات) VLAN إلى اتصال البنية الداخلي

الخطوة 2. إضافة VLAN إلى ملفات تعريف الخادم

إضافة VLAN على عنصر منشور

إضافة شبكة VLAN على Prism Central

إضافة/تعديل بطاقة NIC إلى VMs

عنصر موشور

موشور سنترال

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا وثيقة الطريق صحيح أن يضيف VLANs في CCHN مجموعة.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- معرفة UCS

- مفاهيم الشبكة

تأكد من أن لديك هذه المتطلبات قبل أن تحاول إجراء هذا التكوين:

- VLAN ID

المكونات المستخدمة

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

تشتمل Cisco Compute Hyperconverged مع Nutanix على ثلاثة أوضاع إدارة مختلفة:

وضع مدير UCS (UM):

يعمل وضع مدير UCS على زيادة فعالية منافذ UCSM ومنافذ البنية التقليدية للإدارة المركزية للحوسبة والشبكات والتوصيفات:

- تتصل العقد بمنافذ الربط النسيجي التي تدير سياسات الخادم والبرامج الثابتة والاتصال.

- الميزات الكلاسيكية UCS: ملفات تعريف الخدمات والإدارة المركزية من خلال UCSM.

وضع Intersight المدار (IMM):

يتيح وضع Intersight المدار ل Cisco Intersight إمكانية إدارة منافذ الربط الليفية وخوادم UCS مباشرة:

- توفير إدارة قائمة على السحابة (أو من خلال جهاز محلي) لنهج الخادم والشبكة وملفات التعريف وعمليات دورة الحياة.

- يدعم الأتمتة وترقيات البرامج الثابتة ومهام ملفات التعريف والإدارة عن بعد باستخدام بوابة Intersight.

- تتم إدارة جميع العقد الحسابية وسياسات FI والشبكات من خلال Intersight.

وضع Intersight المستقل (ISM):

في هذا الوضع، تتم إدارة الخوادم بشكل فردي بواسطة تقنية Intersight من Cisco، دون منافذ الربط الليفية:

- يتم توصيل العقد عبر الشبكة مباشرة إلى المحولات (ToR) التي يتم تركيبها أعلى الحامل، كما تتم إدارة الخوادم فقط بواسطة تقنية Intersight.

- مناسب للبيئات التي تفضل عدم إستخدام منافذ الربط النسيجي؛ تتم جميع عمليات الإدارة - بما في ذلك البرامج الثابتة والسياسات والمراقبة - من خلال ميزة Intersight ولكن على أساس كل خادم.

تختلف عملية إضافة شبكات VLAN إلى نظام المجموعة بناء على وضع الإدارة الخاص بك.

التكوين

يعتمد سير العمل الإجمالي لإضافة شبكات VLAN على وضع الإدارة الخاص بك.

سير العمل لإضافة شبكات VLAN

وضع Intersight المدار

الخطوة 1. إضافة شبكات VLAN إلى ملف تعريف المجال

انتقل إلى ملفات التعريف> ملفات تعريف مجال UCS وحدد ملف تعريف المجال المعين إلى منافذ ربط البنية حيث تحتاج إلى إضافة شبكات VLAN.

حدد ملف تعريف مجال UCS الذي ينتمي إلى مجموعة IMM Nutanix.

انقر فوق تحرير لتعديل سياسة شبكة VLAN

قم بإضافة شبكات VLAN المطلوبة. في البادئة، يمكنك إدخال بادئة تعرف شبكة VLAN.

حدد نهج البث المتعدد.

قم بحفظ التغييرات.

حدد إجراءات وانقر فوق نشر.

ملاحظة: لا يؤدي نشر ملف تعريف المجال بعد إضافة شبكة VLAN أو إزالتها إلى تعطيل حركة مرور البيانات على شبكات VLAN الموجودة مسبقا.

الخطوة 2. إضافة شبكات VLAN إلى ملف تعريف الخادم

انتقل إلى ملفات التعريف>ملفات تعريف خادم UCS وحدد ملف تعريف الخدمة المعين إلى الخادم حيث تريد إضافة شبكات VLAN.

ملاحظة: تحتوي ملفات التعريف التي تم إنشاؤها بواسطة Nutanix Foundation Central على FormArt ntnx_<serial_number>_<uid>.

حدد تحرير في نهج اتصال شبكة LAN.

ملاحظة: إضافة شبكات VLAN إضافية لا يؤدي إلى إعادة تشغيل الخادم.

في نهج اتصال شبكة LAN، حدد نهج مجموعة شبكات الإيثرنت من بطاقات واجهة الشبكة (NICs).

ملاحظة: تأكد من تعديل نهج مجموعة شبكات الإيثرنت الصحيح ونهج اتصال شبكة LAN حيث قد يكون هناك العديد من السياسات التي تم تكوينها في نظام المجموعة.

حدد عمليات ثم قم بالتحرير.

أضفت ال VLANs يتطلب وطقطقة حفظ.

ما إن أضفت ال VLAN، معلق تغير تحذير حاضر.

حدد إجراء وانقر فوق نشر.

حدد الخيار نشر جميع السياسات المرتبطة سواء تم تعديلها أم لا، وأفهم أن التعطيل المحتمل قد يحدث أثناء نشر ملف التعريف وانقر على نشر.

يجب أن يتم نشر ملف تعريف الخادم في كل ملف تعريف خادم على مجموعة IMM.

انتقل إلى ملفات التعريف>ملفات تعريف خادم UCS وأعد نشر ملف تعريف الخادم المتبقي.

انقر على أيقونة 3 نقاط وحدد نشر.

وضع Intersight المستقل

في وضع الإدارة هذا، يلزمك فقط إضافة شبكة (شبكات) VLAN إلى محولات الخادم.

N5KA# show run inter ethernet 1/20

!Command: show running-config interface Ethernet1/20

!Time: Tue Aug 12 21:38:21 2025

version 7.0(2)N1(1)

interface Ethernet1/20

description CIMC Nutanix ISM C240-M6

switchport mode trunk

spanning-tree port type edge trunk

N5KA# show vlan | grep 500

500  VLAN0500                         active    Eth1/16, Eth1/19, Eth1/20

وضع مدير UCS

الخطوة 1. إضافة شبكة (شبكات) VLAN إلى اتصال البنية الداخلي

في إدارة UCS، انتقل إلى شبكة LAN > سحابة LAN > شبكات VLAN.

في اللوحة اليمنى، انقر إضافة.

أدخل المعلومات المطلوبة وClickOK.

اسم/بادئة شبكة VLAN: name-vlanid

اسم نهج البث المتعدد

VLAN ID

الخطوة 2. إضافة VLAN إلى ملفات تعريف الخادم

انتقل إلى الخوادم > ملفات تعريف الخدمات

البحث عن المؤسسة الفرعية التي تم إنشاؤها ل Nutanix

حدد ملف تعريف الخدمة المطلوب. تتضمن ملفات تعريف الخدمة التي تم إنشاؤها بواسطة Nutanix المثبتة التنسيق fdtn_<serial_number>.

انتقل إلى الشبكة، حدد بطاقة VNIC وانقر فوق تعديل.

انتقيت ال VLAN أنت تريد أن يمكن وطقطقة ok.

انقر فوق حفظ التغييرات.

ملاحظة: يجب القيام بذلك على جميع بطاقات واجهة الشبكة (NICs) التي تحمل حركة مرور بيانات الأجهزة الافتراضية (VM) على كل من الجانب (أ) والجانب (ب)، بالإضافة إلى جميع ملفات تعريف خدمة العقد التي تنتمي إلى نظام المجموعة.

الآن بعد أن قمت بتكوين شبكة (شبكات) VLAN في مستوى UCS، هناك خياران لتكوين شبكة (شبكات) VLAN في مستوى مجموعة :

على عنصر Prism، يمكنك إضافة شبكة (شبكات) VLAN لقطاع واحد

على Prism Central، يمكنك إضافة شبكة (شبكات) VLAN لجميع المجموعات التي يديرها جهاز كمبيوتر

إضافة VLAN على عنصر منشور

ملاحظة: وهذه العملية هي نفسها بشكل مستقل عن وضع إدارة نظام المجموعة.

في عنصر Prism انتقل إلى VM وحدد جدول.

انقر على تكوين الشبكة وحدد + إنشاء شبكة فرعية.

أضفت المعلومة حول VLAN وطقطقة حفظ.

إختياريا، أنت يستطيع مكنت الخيار يمكن عنوان إدارة أن يزود ال IP تلقائيا إلى ال VMs.

إضافة شبكة VLAN على Prism Central

ملاحظة: وهذه العملية هي نفسها مستقلة عن وضع إدارة نظام المجموعة.

انتقل إلى البنية الأساسية > الشبكة والأمان > الشبكات الفرعية.

انقر فوق إنشاء شبكة فرعية.

املأ المعلومات باسم شبكة VLAN، ومعرف شبكة VLAN، وحدد المحول الظاهري حيث يتم تعيين شبكة VLAN.

حدد إدارة عنوان IP.

يمكن ل Nutanix IPAM تعيين عناوين IP تلقائيا إلى VMs باستخدام DHCP. يمكنك تكوين كل شبكة ظاهرية باستخدام شبكة IP فرعية معينة وإعدادات مجال مقترنة ومجموعات عناوين IP متاحة للتعيين إلى الأجهزة الافتراضية (VMs).

IPAM الخارجي تهتم بتعيين عنوان IP إلى VMs.

إضافة/تعديل بطاقة NIC إلى VMs

عنصر موشور

في عنصر المنظور يتم نقله إلى VM وحدد جدول.

انقر بزر الماوس الأيمن فوق الجهاز الظاهري (VM) المطلوب وحدد تحديث.

في محول الشبكة (NIC)، يمكنك إما تعديل تكوين بطاقة واجهة الشبكة (NIC) الحالي أو إضافة بطاقات واجهة شبكة (NIC) إضافية.

في هذا المثال، يتم تعديل تكوين بطاقة واجهة الشبكة (NIC) الحالي.

انقر على أيقونة القلم الرصاص.

انتقيت ال VLAN جديد وطقطقة حفظ.

موشور سنترال

أنت يستطيع أضفت VLANs إضافي من Prism مركزي أيضا.

انتقل إلى البنية الأساسية > حوسبة > VMs.

طقطقت قائمة وبعد ذلك حددت ال VM مرغوب.

حدد تحديث وانقر فوق تحديد شبكة.

انقر فوق + إرفاق بشبكة فرعية.

انتقيت ال VLAN أنت تريد أن يضيف وطقطقة حفظ.

ملاحظة: من Prism المركزي، أنت يستطيع أضفت إضافي nicS غير أن يستطيع لا يعدل ال NICs موجود.

يمكنك تحديد وضع المرفق الذي سيتم الوصول إليه أو خط الاتصال وفقا لتكوين الشبكة الخاصة بك على شبكة البث.

الآن أنت أضفت ال VLAN في مجموعة مستوى و UCS مستوى.

معلومات ذات صلة

تكوين شبكات VLAN على UCS

إضافة شبكات VLAN وإزالتها ل UCS في وضع Intersight Managed

إنشاء شبكة VLAN فرعية أساسية لواجهات Guest VM