المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

التكوين

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند كيفية تكوين سياسة النسخ الاحتياطي لسجل أحداث النظام (SEL) في مدير نظام الحوسبة الموحدة (UCS) من Cisco وكيفية عملها.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- معرفة برنامج UCS Manager

- إدارة السياسات في UCS

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- مدير UCS 2.0 (x) - 4.0(x)

- الارتباطات النسيجية 6200 - 6400 Series

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

يقوم نهج النسخ الاحتياطي ل SEL تلقائيا بإجراء نسخ إحتياطي لسجل SEL عند استيفاء شروط معينة.  الشروط المتوفرة هي:

1. سجل ممتلئ - يختلف عن السجلات الأخرى، لا يتم تمرير سجل SEL تلقائيا. عند تعبئة سجلات SEL، لا يتم التقاط أي سجلات جديدة حتى يتم مسحها يدويا. توجه رسالة إعلامية على خادم نصلي هذه الرسالة، "سعة التسجيل منخفضة جدا". لتجنب فقد أي معلومات مهمة، قم بتكوين سياسة SEL لإجراء نسخ إحتياطي ومسح SEL تلقائيا عند امتلاء سعة السجل.

2. عند تغيير الاقتران - يمكن فصل سجلات SEL لملفات تعريف الخدمة المختلفة. عند تغيير توصيفات الخدمة (SP)، يتم نسخ سجل SEL إحتياطيا ويزال إختياريا للسجل الجديد.

3. عند المسح - يمكن الاحتفاظ بنسخة من كل سجلات SEL عند تحديد هذا الخيار. يقوم النظام بإجراء نسخ إحتياطي لأي معلومات كانت لديه قبل تحديد الخيار "مسح".

4. المؤقت - حدد هذا الخيار للنسخ الاحتياطي أسبوعيا/يوميا/الساعة.

يمكنك تحديد أي رقم من هذه وعندما يتم استيفاء أي منها، يتم تسجيل دخول SEL مرة أخرى.

التكوين

لتكوين سياسة النسخ الاحتياطي ل SEL، انتقل إلى CUCM، ثم:

الخطوة 1. في جزء التنقل، حدد معدات.

الخطوة 2. حدد عقدة المعدات.

الخطوة 3. في جزء العمل، حدد علامة التبويب سياسات.

الخطوة 4. حدد علامة التبويب الفرعية نهج SEL.

هنا يمكنك العثور على مثال لنهج سجل SEL كما هو موضح في الصورة:

تعريف المعلمات:

البروتوكول: نوع نقل الملفات المطلوب إستخدامه للنسخ الاحتياطي ل SEL.

اسم المضيف (أو عنوان IP): موقع الخادم البعيد. إذا لم يكن لديك DNS تم تكوينه على UCS، فتأكد من إستخدام عنوان IP.

المسار البعيد: المسار إلى المجلد الموجود على الخادم حيث يتم تخزين النسخ الاحتياطية.

الفاصل الزمني للنسخ الاحتياطي: الفاصل الزمني المطلوب إستخدامه إذا تم إستخدام خيار المؤقت.

التنسيق: ASCII حتى يتمكن البشر من قراءتها، ثنائي إذا كنت بحاجة محددة.

مسح على النسخة الاحتياطية: ما لم تكن بحاجة معينة، يجب التحقق من ذلك لأن نهج SEL هو إحدى الطرق القليلة التي يتم بها مسح سجلات SEL تلقائيا. بالإضافة إلى ذلك، يتم نسخ أي معلومات تم مسحها إحتياطيا إلى الخادم مسبقا.

المستخدم: اسم المستخدم للخادم.

كلمة السر: كلمة السر للخادم.

الإجراء: الظروف التي يتم بموجبها تنفيذ سياسة SEL.

بمجرد أن يكون التكوين جاهزا، تصبح سياسة SEL سارية المفعول فورا. يتم إرجاع سجلات SEL إلى الخادم بمجرد تنفيذ الإجراءات المحددة.

التحقق من الصحة

لا يوجد حاليًا إجراء للتحقق من صحة هذا التكوين.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.

معلومات ذات صلة

- دليل مراقبة نظام Cisco UCS Manager

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems