المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

إنشاء نهج مجموعة الأقراص

إنشاء ملف تعريف التخزين

إنشاء سياسة التمهيد استنادا إلى وحدة LUN للتمهيد

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يصف هذا المستند كيفية تكوين ملفات تعريف التخزين للملقمات المدمجة من السلسلة C باستخدام مدير نظام الحوسبة الموحدة (UCSM) من Cisco. تتيح ملفات تعريف التخزين المرونة لتحديد عدد أقراص التخزين والأدوار واستخدام هذه الأقراص ومحددات التخزين الأخرى. وبشكل أساسي، يمكنك تقسيم محرك أقراص ظاهري إلى أجزاء مختلفة تسمى رقم الوحدة المنطقي (LUN) وتعيين دور إلى وحدات LUN هذه.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

إنشاء نهج مجموعة الأقراص

يكون هذا المثال صالحا عند إستخدام disk6-7 لإنشاء صفيف متكرر للأقراص المستقلة (RAID) 1 يتم إستخدامه لإنشاء وحدات التخزين LUN المنقوشة. يمكنك أيضا إستخدام "التكوين التلقائي لمجموعة الأقراص" حيث يحدد النظام الأقراص، يستخدم هذا المثال التكوين اليدوي لأغراض العرض التوضيحي في حالة ما إذا كنت ترغب في تعيين الأقراص يدويا كما هو موضح في الصورة.

إنشاء ملف تعريف التخزين

بعد إنشاء مجموعة أقراص، قم بإنشاء ملف تعريف وحدة التخزين وضمن ملف تعريف وحدة التخزين، قم بإنشاء وحدة LUN للتمهيد ووحدة (وحدات) LUN الخاصة بالبيانات.

أشياء قليلة يمكن ملاحظتها هنا:

1. تم تعطيل قابلية التمهيد حيث لم يتم تطبيق ملف تعريف الخدمة بعد.

2. ترك حقل تعريف وحدة التحكم فارغا. ولا يتم إستخدامه إلا مع وحدة التحكم الداخلية في ذاكرة PCH لمحركات الأقراص الصلبة الداخلية. وقد وفر تعريف وحدة التحكم في ذاكرة PCH القدرة على تكوين وحدة تحكم RAID واحدة من نوع LUN عبر محركي أقراص داخليين SSD متصلين بوحدة التحكم في ذاكرة PCH المدمجة.

إنشاء سياسة التمهيد استنادا إلى وحدة LUN للتمهيد

أنشأ هذا المثال وحدة LUN المسماة 100GB والتي يقصد بها أن تكون وحدة LUN للتمهيد. لذلك قم بإنشاء نهج التمهيد وفقا لذلك، ثم قم بتطبيق هذا النهج على ملف تعريف الخدمة.

التحقق من الصحة

استخدم هذا القسم لتأكيد عمل التكوين بشكل صحيح.

قبل تطبيق "ملف تعريف الخدمة" على الخادم، تأكد من أن الأقراص المستخدمة في "مجموعة الأقراص" في حالة "جيدة غير مكونة"، وإلا يقع خطأ يفيد بعدم وجود أقراص كافية في وقت اقتران ملف تعريف الخدمة. أستخدم هذا المثال القرص 6-7، لذلك يجب أن يكونوا في حالة "صالح غير مكون"، إذا كانوا في حالة "متصل" أو "jbod"، ثم انقر بزر الماوس الأيمن فوق هذه الأقراص وحدد تعيين "سيئ إلى جيد" غير مكون.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

بمجرد تطبيق "ملف تعريف الخدمة" بنجاح، يجب أن يبدو التكوين الخاص بك كما يلي: